Contenu

Introduction

Problème

Solution

Conclusion

Introduction

Ce document décrit comment résoudre le problème de l'activation de la négociation automatique par défaut lorsque vous passez d'un mode réseau CIMC (Cisco Integrated Management Controller) à l'autre à l'aide de l'utilitaire de configuration CIMC F8. La négociation automatique n'est prise en charge que dans le mode Dédié, le passage de n'importe quel mode non Dédié à Dédié peut donc introduire ce comportement.

Problème

Ce problème affecte lorsque vous utilisez l'utilitaire F8 pour configurer le CIMC, en particulier les différents modes de réseau.

Visibilité/impact client :

Vous remarquerez peut-être que le paramètre de négociation automatique n'est pas activé par défaut lorsque vous passez des modes réseau non dédiés (Shared-LOM/Cisco Card/Shared-LOM Ext) à un mode réseau dédié.

Note: Cela n'est visible que lorsque vous mettez à jour les paramètres CIMC à l'aide de l'utilitaire de configuration CIMC F8 et n'affecte pas lorsque vous utilisez WebUI afin de modifier les paramètres.

Solution

Pour passer du mode LOM partagé au mode dédié avec l'utilitaire F8, procédez comme suit.

1. Démarrez le serveur et sélectionnez F8 afin d'entrer l'utilitaire de configuration CIMC comme indiqué dans l'image.

Note: Il se peut que vous deviez appuyer sur F1, qui dépend de la version CIMC que vous utilisez afin d'afficher des paramètres de configuration supplémentaires comme indiqué dans l'image.

Note: Ici, vous êtes en mode LOM partagé et vous pouvez voir que la négociation automatique n'est pas activée, car il ne s'agit pas d'un paramètre valide.

Lorsque vous essayez d'activer, cela vous donne l'erreur comme indiqué dans l'image.

2. Pour revenir à la page précédente, appuyez sur F1.

Ensuite, sélectionnez ces paramètres afin de basculer le CIMC en mode dédié :

- Mode NIC > Dédié

- Redondance de la carte réseau > Aucune

- L'utilisation de Vlan, IPv4 ou IPv6 ainsi que la gestion des adresses statiques ou DHCP est à vous de choisir

- Appuyez sur F10 afin d'enregistrer les paramètres comme indiqué dans l'image.

3. Veillez à patienter pendant 45 secondes, puis appuyez sur F5 afin d'actualiser les paramètres réseau comme indiqué dans l'image.

Appuyez sur F1 pour afficher des paramètres supplémentaires. La case à cocher Négociation automatique s'affiche maintenant.

Voici quelques instantanés qui montrent l'ancienne version de CIMC Configuration Utility liée au microprogramme de la version 1.5(4g).

Le mode LOM partagé est tel qu'illustré dans l'image.

Le mode dédié est tel qu'illustré dans l'image.

Note: Vous pouvez voir que la case de négociation automatique est cochée.

Conclusion

Le paramètre de négociation automatique n'est disponible qu'en mode dédié. Ce paramètre s'active tant qu'une configuration dédiée valide est définie.