Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Informations générales

Solution aux scénarios courants

[FSM:ÉCHEC] : Sauvegarde système interne

Expiration du point final : Vérifier les problèmes liés aux adresses IP, aux mots de passe, à l'espace ou aux accès

La clé de chiffrement du mot de passe n'a pas été définie

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit comment résoudre les scénarios de défaillance de sauvegarde courants pour le système UCS.

Conditions préalables

Exigences

Aucune exigence spécifique n'est associée à ce document.

Composants utilisés

Ce document couvre UCS Manager et Cisco Intersight. Le document couvre UCS quel que soit le modèle d'interconnexion de fabric spécifique.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Informations générales

L'exécution d'une opération de sauvegarde pour un domaine UCS permet d'obtenir un instantané d'une configuration système complète ou partielle afin de pouvoir récupérer l'environnement UCS après une panne catastrophique.

Plusieurs options de sauvegarde sont disponibles en fonction des configurations jugées nécessaires pour une récupération rapide de la configuration du système UCS.

Full State : fichier binaire qui inclut un instantané de l'ensemble du système. Vous pouvez utiliser le fichier généré à partir de cette sauvegarde pour restaurer le système pendant la reprise après sinistre. Ce fichier peut restaurer ou reconstruire la configuration sur l'interconnexion de fabric d'origine, ou recréer la configuration sur une interconnexion de fabric différente. Vous ne pouvez pas utiliser ce fichier pour une importation.

Remarque : Vous pouvez uniquement utiliser un fichier de sauvegarde d'état complet pour restaurer un système qui exécute la même version que le système à partir duquel le fichier de sauvegarde a été exporté. Il est également important que les offres groupées à partir desquelles la sauvegarde a été effectuée restent présentes dans Cisco UCS Manager et ne puissent pas être supprimées.

All configuration : fichier XML qui inclut tous les paramètres de configuration système et logique. Vous pouvez utiliser le fichier généré à partir de cette sauvegarde pour importer ces paramètres de configuration dans l'interconnexion de fabric d'origine ou dans une autre interconnexion de fabric. Vous ne pouvez pas utiliser ce fichier pour une restauration du système. Ce fichier n'inclut pas les mots de passe des utilisateurs authentifiés localement.

Configuration système : fichier XML qui inclut tous les paramètres de configuration système, tels que les noms d'utilisateur, les rôles et les paramètres régionaux. Vous pouvez utiliser le fichier généré à partir de cette sauvegarde pour importer ces paramètres de configuration dans l'interconnexion de fabric d'origine ou dans une autre interconnexion de fabric. Vous ne pouvez pas utiliser ce fichier pour une restauration du système.

Configuration logique : fichier XML qui inclut tous les paramètres de configuration logique, tels que les profils de service, les VLAN, les VSAN, les pools et les politiques. Vous pouvez utiliser le fichier généré à partir de cette sauvegarde pour importer ces paramètres de configuration dans l'interconnexion de fabric d'origine ou dans une autre interconnexion de fabric. Vous ne pouvez pas utiliser ce fichier pour une restauration du système.

Solution aux scénarios courants

[FSM:ÉCHEC] : Sauvegarde système interne

Cette erreur peut se produire en cas d'erreur de communication entre les Fabric Interconnect principal et secondaire.

La cause exacte peut varier car cette défaillance peut survenir en raison des causes les plus courantes, mais sans s'y limiter :

Motif

Solution

Interconnexion de fabric inopérable

Si l'erreur n'est pas due à un événement planifié lié à l'alimentation ou à la maintenance, contactez les services d'assistance Cisco

Échec de la mise à niveau du microprogramme

Si l'opération de mise à niveau du micrologiciel a été résolue, la panne peut être résolue en implémentant ces étapes

Incompatibilité de clé SSH

Si vous recevez cette erreur suite à une mise à niveau récente vers UCSM 4.0 ou 4.1, veuillez vous reporter à ces étapes

Expiration du point final : Vérifier les problèmes liés aux adresses IP, aux mots de passe, à l'espace ou aux accès

Cette erreur indique que le domaine UCS n'a pas pu se connecter et transférer le fichier de sauvegarde vers le serveur de destination configuré.

Les protocoles de transfert de fichiers à distance transfèrent manuellement ou automatiquement le fichier de sauvegarde UCS :

En cas de problème de communication réseau pendant le transfert du fichier de sauvegarde, une erreur indiquant que le point d'extrémité (serveur distant) a expiré ou était inaccessible apparaît.

Créez manuellement une opération de sauvegarde comme première étape afin de vérifier s'il existe un problème de communication réseau persistant entre le domaine UCS et le serveur de fichiers distant. En cas de réussite, cela indique qu'il existe peut-être un problème de communication réseau intermittent entre le domaine UCS et le serveur de fichiers distant au cours de la fenêtre spécifique où une sauvegarde est générée et transférée à distance.

Sélectionnez Admin State comme étant Enabled, puis sélectionnez toutes les options applicables telles que Type, Protocol, Hostname, Remote File name et Username/Password, le cas échéant.

Une fois terminé, cliquez sur Ok.

Si vous ne recevez pas l'état Success (Réussite), cela signifie qu'il y a une erreur de communication entre le domaine UCS et le serveur de fichiers distant.

Il doit y avoir une communication ouverte entre le réseau de gestion UCS et l'emplacement du serveur de fichiers distant. Le protocole utilisé nécessite que le trafic soit autorisé entre la source et la destination.

SSH dans l'adresse IP virtuelle de votre cluster UCS. Connectez-vous à l'interpréteur de commandes de gestion local, puis exécutez la commande show open-network-ports pour valider.

La clé de chiffrement du mot de passe n'a pas été définie

À partir de la version 4.2(3d), Cisco UCS Manager introduit la clé de cryptage de mot de passe pour renforcer la sécurité des fichiers de configuration de sauvegarde. La clé de cryptage de mot de passe, par défaut, n'est pas définie une fois que vous effectuez la mise à niveau vers la version 4.2(3d). Pour plus d'informations sur la définition de la clé de cryptage de mot de passe

Cette procédure décrit comment définir la clé de cryptage du mot de passe et effacer le défaut. Si vous ne voyez pas ces options d'interface graphique utilisateur, essayez un autre navigateur ou effacez le cache/les cookies de votre navigateur.

Procédure:

Étape 1 : Dans le volet de navigation, cliquez sur Admin.

Étape 2 : Développez Tous > Gestion des utilisateurs > Services utilisateur > Utilisateurs authentifiés localement.

Étape 3 : Renseignez les champs Password Encryption Key et Confirm Encryption Key.

Vous devez définir une clé de chiffrement de mot de passe afin de créer des fichiers de configuration de sauvegarde et d'importer les fichiers de sauvegarde. Les versions 4.2(3d) et ultérieures de Cisco UCS Manager ne vous permettent pas de créer des fichiers de configuration de sauvegarde ou d'importer des fichiers de configuration de sauvegarde sans définir la clé de cryptage de mot de passe.

Informations connexes

Sauvegarde et restauration de la configuration