Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Configuration

Créer une stratégie de groupe de disques

Créer un profil de stockage

Créer une stratégie de démarrage basée sur le LUN de démarrage

Vérification

Dépannage

Introduction

Ce document décrit comment configurer des profils de stockage pour les serveurs intégrés de la gamme C avec Cisco UCS (Unified Computing System) Manager (UCSM). Les profils de stockage permettent une certaine flexibilité afin de définir le nombre de disques de stockage, les rôles et l'utilisation de ces disques, ainsi que d'autres paramètres de stockage. En gros, vous pouvez découper un disque virtuel en différentes parties appelées Numéro d'unité logique (LUN) et attribuer un rôle à ces LUN.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Configuration

Créer une stratégie de groupe de disques

Cet exemple est valide lorsque vous utilisez le disque6-7 pour créer un volume RAID 1 Redundant Array of Independent Disks (RAID) 1 utilisé pour découper des LUN. Vous pouvez également utiliser la configuration automatique du groupe de disques, où le système sélectionne les disques. Cet exemple utilise la configuration manuelle à des fins de démonstration, au cas où vous souhaitez affecter manuellement des disques comme indiqué dans l'image.

Créer un profil de stockage

Après avoir créé un groupe de disques, créez un profil de stockage et dans le profil de stockage créez un LUN de démarrage et des LUN de données.

Peu de choses à noter ici :

1. Le démarrage est désactivé car le profil de service n'est pas encore appliqué.

2. Le champ Définition du contrôleur reste vide. Il est utilisé uniquement avec le contrôleur PCH interne pour les disques durs SSD internes. La définition du contrôleur PCH permettait de configurer un RAID LUN unique sur deux disques durs SSD internes connectés au contrôleur PCH intégré.

Créer une stratégie de démarrage basée sur le LUN de démarrage

Cet exemple montre comment créer un LUN nommé 100gb qui est destiné à être un LUN de démarrage. Créez donc une stratégie de démarrage en conséquence et appliquez-la au profil de service.

Vérification

Utilisez cette section pour confirmer que votre configuration fonctionne correctement.

Avant d'appliquer le profil de service au serveur, assurez-vous que les disques utilisés dans le groupe de disques sont à l'état Non configuré correct, sinon une erreur indiquant que les disques sont insuffisants se produit au moment de l'association du profil de service. Cet exemple a utilisé Disk6-7, de sorte qu'ils doivent être dans « Unconfigure Good », s'ils sont dans l'état « Online » ou « Jbod », puis cliquez avec le bouton droit sur ces disques et sélectionnez Set Unconfigure Bad to Good.

Dépannage

Cette section fournit des informations que vous pouvez utiliser pour dépanner votre configuration.

Une fois le profil de service appliqué, votre configuration doit ressembler à ceci :