Contenu

Introduction

Procédure pour ajouter un disque virtuel

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit la procédure à suivre pour utiliser le contrôleur RAID modulaire (Cisco 12G SASA Modular RAID) pour configurer les groupes de disques et les disques virtuels, la configuration RAID et pour effectuer d'autres tâches de configuration dans un environnement de prédémarrage.

Procédure pour ajouter un disque virtuel

Procédez comme suit pour configurer des groupes de lecteurs et des lecteurs virtuels à l'aide du contrôleur RAID modulaire.

1. Connectez-vous à Cisco UCS Manager.

2. Ouvrez une console sur l’hôte.

3. Redémarrer l’hôte

Au démarrage, appuyez sur Ctrl+R pour accéder à l'utilitaire de configuration du BIOS du contrôleur RAID modulaire SAS Cisco 12G.

Gardez le curseur sur le nom du contrôleur Cisco 12G SASA Modular RAID et appuyez sur F2.

Sélectionnez Créer un lecteur virtuel.

Ceci montre la gestion VD qui aide à configurer le RAID.

Note: Le RAID modulaire SASA Cisco 12G prend uniquement en charge RAID 0 et RAID 1.

Sélectionnez le RAID selon les besoins.

Après avoir sélectionné le RAID, sélectionnez les disques durs qui feront partie de ce RAID.

Par exemple, les lecteurs 4 et 5 ont été choisis comme indiqué.

Maintenant, appuyez sur OK.

Ce message d'avertissement s'affiche à l'écran, appuyez sur OK.

Dans cette capture d'écran, vous voyez qu'un nouveau lecteur virtuel avec 2 lecteurs physiques est correctement ajouté.

Informations connexes

- http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/3rd-party/lsi/erswug/guide/48712-00B_EmbMRAID_SWUG.pdf

- Support et documentation techniques - Cisco Systems