Contenu

Introduction

Conditions préalables

Composants utilisés

Diagramme du réseau

Configurations

Vérifiez

Dépannez

Introduction

Le Cisco UCS Manager 2.2(4) introduit l'évacuation de matrice, qui est la capacité d'interrompre avec élégance le trafic qui traverse Fabric Interconnect de tous les serveurs reliés à lui par un IOM ou un FEX tout en améliorant un système.

Conditions préalables

- Version UCSM = 2.2(4) ou plus élevé

Composants utilisés

- UCSM 3.1

- Fabric Interconnect 6248

- IOM/FEX 2204/2208

Diagramme du réseau

L'évolution de Fabric Interconnect secondaire dans un système perturbe le trafic qui est en activité sur Fabric Interconnect. Ce trafic bascule automatiquement à Fabric Interconnect primaire.

La matrice Evaculation est utilisée pour confirmer le trafic basculera en effet à Fabric Interconnect primaire avant de commencer une mise à jour sur Fabric Interconnect secondaire.

Configurations

Vous pouvez suivre la procédure comme indiquez pour configurer le Basculement de matrice :

1. Pour réaliser ceci, cliquez sur en fonction « configurent l'évacuation » sur Fabric Interconnect.

2. Changez le mode d'Evac d'admin à "ON".

3. Un message de confirmation mettant en valeur le résultat d'activer l'évacuation de matrice apparaît.

4. Cliquez sur OK pour confirmer l'évacuation du trafic de la matrice.  Vous observerez que les vNICs configurés avec le Basculement de matrice le trafic de repin à la matrice alternative. Confirmez dans le système d'exploitation d'hôte que le trafic circule sur la matrice alternative.

5. À ce moment continuez d'améliorer Fabric Interconnect secondaire.

6. Quand la mise à jour est la circulation complète de reprise sur la matrice evacuted.

7. Arrêtez l'évacuation d'admin

8. Reconnaissez l'avertissement de remise.

9. Vérifiez les modifications de mode d'Evac d'exécution d'en fonction à hors fonction.

10. L'état après évacuation est complet.

11. Changez la batterie mènent à Fabric Interconnect secondaire

12. Répétez les étapes ci-dessus et améliorez l'autre Fabric Interconnect.

Vérifiez

Vérifiez le trafic traversant Fabric Interconnect (fi) avant évacuation de matrice. Vous pouvez vérifier si des stats IOM

- Avant que l'évacuation vous voie les interfaces HIF (interface d'hôte) et la transmission (Tx) et reçoive des stats (de Rx).

- Après que l'évacuation vous ne devrait pas voir des stats HIF du fi où vous avez exécuté l'évacuation. Au lieu de cela vous devriez seulement voir le NIF (interface réseau) des stats de Tx et de Rx comme vu ci-dessous

Dépannez

Au moment de cette écriture, il n'y a pas de vigilant jeté sur l'UCSM quand cette caractéristique est activée.

Une méthode facile de dire si cette caractéristique est activée est d'aller voir un regarder l'état des ports du fond de panier IOM, si tous signalent le « admin vers le bas » puis vous voudrait vérifier si cette caractéristique est activée.

Pour la facilité de troubeshooting le défaut CSCuy49191 est enregistré pour qu'une alerte soit augmentée dans UCSM quand cette caractéristique est activée.

Si vous devez vérifier une deuxième fois dans les logs, recherchez un résultat qui indique :

Temps de création : 2016-10-05T22:10:05.121

Utilisateur : admin

ID de session : web_11801_A

ID : 18706522

Action : Modification

Description : Commutez les attributs modifiés

Objet affecté : système/commutateur B

Déclencheur : Admin

Properties modifié : adminEvacState (vieux : remplissez, nouveau : surcharge)

Ceci confirmera que tous les ports du fond de panier (l'hôte relie aka HIF) sur l'IOM sont dans un « admin vers le bas » énoncent en raison de l'évacuation de matrice étant activée.

Note

L'évacuation de matrice est prise en charge seulement avec ce qui suit :

- Le manuel installent

- Configuration du cluster