Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Configuration

Vérification

Dépannage

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit comment démarrer à partir de l'interface iSCSI (Internet Small Computer System Interface) sur la plate-forme Cisco Unified Computing System (UCS) et comment effectuer un dépannage de base. Le public cible est les administrateurs UCS qui ont une compréhension de base des fonctions UCS.

Conditions préalables

Conditions requises

Assurez-vous que vous répondez à ces exigences avant d'essayer cette configuration :

- L'UCS est configuré.

- Les lames et le stockage sont tous deux connectés à la couche 2 (L2).

- Le profil de service est configuré avec les VLAN corrects sur les cartes d'interface réseau virtuelles (vNIC).

- La carte d'interface virtuelle (VIC) Cisco est utilisée. La carte VIC peut être un M81KR, un VIC1240 ou un VIC1280.

- La version UCS minimale est 2.0(1)a.

- Le nom qualifié iSCSI (IQN) et l'adresse IP du portail cible iSCSI du système de stockage sont disponibles.

- L'ID du numéro d'unité logique de démarrage (LUN) est disponible.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Configuration

Cette procédure décrit comment configurer le profil de service pour le démarrage iSCSI.

1. Sélectionnez le VLAN iSCSI pour être un VLAN natif sur la dernière vNIC ; utilisez la dernière vNIC pour éviter les problèmes liés aux installations ESXi 5.0.

2. Créez une vNIC iSCSI virtuelle afin de servir d'espace réservé de configuration iSCSI. Il ne s'agit pas d'une vNIC réelle ; il s'agit d'un espace réservé de configuration iBFT (iSCSI boot firmware table) pour la configuration de démarrage iSCSI. Utilisez cette configuration :

- Les vNIC de superposition doivent être celles dont le VLAN natif est configuré à l'étape 1.

- Modifiez la stratégie d'adaptateur iSCSI uniquement si nécessaire.

- Le VLAN est celui défini comme natif à l’étape 1.

- Remarque : N'affectez pas d'adresse MAC.

3. Dans l'onglet Serveurs :

1. Cliquez sur boot_from_SCSI.

2. Cliquez sur l'onglet Ordre de démarrage.

3. Développez les vNIC iSCSI et double-cliquez sur la vNIC iSCSI appropriée afin de l'ajouter à la liste des périphériques.

4. Cliquez sur Définir les paramètres de démarrage.

4. Définissez les paramètres de démarrage iSCSI :

- Définissez l'affectation de nom de l'initiateur sur Manual, puis saisissez le nom de l'initiateur au format IQN ou EUI (Extended Universal Identifier). Un exemple est iqn.2013-01.com.myserver124.

- Saisissez l'adresse IPv4 et le masque de sous-réseau de l'initiateur. Si le contrôleur de stockage se trouve sur le même sous-réseau, vous n'avez pas besoin de définir de passerelle par défaut ou de serveurs DNS (Domain Name System).

- Utilisez les informations IQN et IP configurées pour le masquage de LUN sur le contrôleur de stockage.

5. Cliquez sur le signe plus (+) afin d'ajouter des informations sur la cible de stockage :

- Entrez le nom IQN de la cible iSCSI dans le champ Nom de la cible iSCSI.

- Entrez l'adresse IP du portail iSCSI cible dans le champ Adresse IPv4.

- Modifiez l'ID de LUN cible si nécessaire.

6. Associez le profil de service au serveur.

Vérification

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépannage

Cette section fournit des informations que vous pouvez utiliser pour dépanner votre configuration.

1. Si le profil de service ne s'associe pas à la lame et si vous recevez ce message d'erreur, vérifiez la configuration vLAN native vNIC de superposition pour vérifier que le vLAN correct est sélectionné.

2. Si la lame ne parvient pas à connecter le LUN après l'association de profil de service, connectez-vous à l'interface de ligne de commande UCS Manager (UCSM). Voici un exemple de connexion réussie :

F340-31-13-FI-1-A# connect adapter 1/1/1

adapter 1/1/1 # connect

No entry for terminal type "vt220";

using dumb terminal settings.

adapter 1/1/1 (top):1# attach-mcp

No entry for terminal type "vt220";

using dumb terminal settings.

adapter 1/1/1 (mcp):1# iscsi_get_config

vnic iSCSI Configuration:

----------------------------

vnic_id: 5

link_state: Up

Initiator Cfg:

initiator_state: ISCSI_INITIATOR_READY

initiator_error_code: ISCSI_BOOT_NIC_NO_ERROR

vlan: 0

dhcp status: false

IQN: iqn.2013-01.com.myserver124

IP Addr: 14.17.170.2

Subnet Mask: 255.255.255.0

Gateway: 14.17.170.254

Target Cfg:

Target Idx: 0

State: ISCSI_TARGET_READY

Prev State: ISCSI_TARGET_DISABLED

Target Error: ISCSI_TARGET_NO_ERROR

IQN: iqn.1992-08.com.netapp:sn.1111111

IP Addr: 14.17.10.13

Port: 3260

Boot Lun: 0

Ping Stats: Success (9.990ms)

3. Si l'état de la requête ping échoue, vérifiez la configuration de votre réseau et les paramètres IP. La commande ping doit fonctionner avant que l'initiateur puisse se connecter à une cible.

4. Vérifiez l'état cible. Dans cet exemple de connexion interrompue, l'initiateur n'est pas enregistré sur le contrôleur de stockage. La même erreur est renvoyée si le LUN 0 est introuvable.

Target Cfg:

Target Idx: 0

State: INVALID

Prev State: ISCSI_TARGET_GET_LUN_INFO

Target Error: ISCSI_TARGET_GET_HBT_ERROR

IQN: iqn.1992-08.com.netapp:sn.1111111

IP Addr: 14.17.10.13

Port: 3260

Boot Lun: 0

Ping Stats: Success (9.396ms)

5. Si la requête ping aboutit, mais que l'état de la cible n'est pas valide, vérifiez la configuration du masquage de LUN et l'enregistrement de l'hôte sur le contrôleur de stockage.

Informations connexes

- Guide de configuration de l'interface graphique de Cisco UCS Manager, version 2.0 : Démarrage iSCSI

- Démarrage iSCSI UCS 2.0(1)

- Support et documentation techniques - Cisco Systems