Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Composants utilisés

Diagramme du réseau

Conventions

Tâche principale

1. Micrologiciel de téléchargement de Cisco.com

2.1 Gestion de micrologiciel avec le GUI

2.2 Gestion de micrologiciel avec le CLI

Vérifier

Dépanner

Informations connexes

Introduction

Ce document présente quelques conseils courants pour simplifier votre processus de gestion quotidien des micrologiciels.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco recommande que vous :

- Ayez des connaissances pratiques de logiciel et de matériel de Cisco UCS Server Blade.

- Soyez familiarisé avec le GUI du gestionnaire UCS.

- Comprenez l'incidence et les implications des différentes commandes décrites dans ce document

- Soyez au courant des composants et de la topologie UCS. Référez-vous au diagramme pour une solution typique

Composants utilisés

Les informations dans ce document sont basées sur le Cisco UCS.

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document commencé par une configuration par défaut. Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Diagramme du réseau

Aspects typiques d'une topologie de Cisco UCS n'importe quoi de pareil :

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Tâche principale

1. Micrologiciel de téléchargement de Cisco.com

Procédez comme suit :

1. Naviguez vers la page d'accueil de centre de SW et sélectionnez une catégorie de produits.

2. Choisissez un produit de l'arborescence hiérarchique qui apparaît.

3. Sélectionnez un type de logiciel si les plusieurs types de logiciel existent pour le produit que vous avez sélectionné.

4. Cliquez sur le nom d'image, et les détails pour cette image apparaissent avec une option de télécharger.

5. Clic Image.bin. Vous devez recevoir le contrat de licence utilisateur final standard de Cisco (CLUF).

Une fois que vous recevez le CLUF, le téléchargement commence.

2.1 Gestion de micrologiciel avec le GUI

Avant que vous exécutiez la Gestion de micrologiciel, référez-vous aux préalables à la mise à jour du firmware ou au downgrade. L'il est recommandé que toute la Gestion de micrologiciel soit manipulé par le GUI.

Micrologiciel installé par vue

Terminez-vous ces étapes afin de visualiser le micrologiciel installé dans l'UCS par le GUI :

1. Connectez-vous dans le Cisco UCS Manager.

2. Dans le volet de navigation, cliquez sur l'onglet de matériel.

3. Cliquez sur l'onglet de Gestion de micrologiciel dans le volet de travail.

4. Cliquez sur l'onglet installé de micrologiciel.

Modules

L'onglet de modules :

- Maintient tous les modules sur le système

- Les expositions ont supprimé des images

- Quand toutes les images sont supprimées, le module est retiré de l'onglet

Images

L'onglet d'images :

- Te permet pour obtenir les informations sur différentes images dans le module

- Vous permet suppriment les images

- Une fois toutes les images associées à un module sont supprimées, le module est retirées de l'onglet de module

Tâches de téléchargement

Quand vous téléchargez un paquet d'image de microprogramme, les besoins de Fabric Interconnect au moins deux fois plus d'espace disponible que la taille du paquet d'image de microprogramme. Si le bootflash n'a pas le suffisamment d'espace, supprimez le micrologiciel Désuet(e), les fichiers image mémoire, et d'autres objets inutiles de l'interconnexion de matrice. Avant que vous téléchargiez un nouveau paquet, vérifiez l'espace libre disponible sur la matrice interconnecte :

1. Dans le volet de navigation, matériel choisi.

2. Développez la matrice interconnecte, et Fabric Interconnect choisi #.

3. Cliquez sur l'onglet Général dans le volet de travail vers la droite.

4. Développez les informations de mémoire locale.

5. Vérifiez les les deux matrice interconnecte.

6. Supprimez les images et les modules si l'espace est limité.

Employez l'onglet de tâches de téléchargement afin de télécharger le micrologiciel. Le nom d'image de microprogramme peut être entre un et 16 caractères alphanumériques. Vous ne pouvez utiliser les espaces ou aucun caractères particuliers, et vous ne pouvez pas changer ce nom après que l'objet ait été enregistré. Les téléchargements et les unpackages de système le paquet et le distribue aux les deux matrice interconnecte. Vous pouvez observer la progression sur l'onglet FSM.

De cet écran, vous pouvez télécharger, mettre à jour, et lancer le micrologiciel.

2.2 Gestion de micrologiciel avec le CLI

Terminez-vous ces étapes afin de visualiser le micrologiciel installé dans l'UCS par le CLI :

1. Connectez-vous dans le Cisco UCS par le CLI.

2. Émettez la commande de système de portée.

3. Écrivez le micrologiciel d'exposition développent la commande.

Micrologiciel installé par vue

F340-31-17-FI-A#

F340-31-17-FI-A# scope system

F340-31-17-FI-A /system # show firmware expand

UCSM:

Running-Vers: 1.0(1e)

Activate-Status: Ready

Fabric Interconnect A:

Running-Kern-Vers: 4.0(1a)N2(1.1e)

Running-Sys-Vers: 4.0(1a)N2(1.1e)

Startup-Kern-Vers: 4.0(1a)N2(1.1e)

Startup-Sys-Vers: 4.0(1a)N2(1.1e)

Act-Kern-Status: Ready

Act-Sys-Status: Ready

Bootloader-Vers:   v1.2.0(06/19/08)

le micrologiciel de portée est une commande utile CLI à la laquelle vous permet :

- Effacement

- Téléchargement

- Portée — pour télécharger des tâches

- Exposition — tâches, événement, FSM, image, et module de téléchargement

La mise à jour et le lancement d'image est faite de la portée des composants individuels

micrologiciel de portée

F340-31-17-FI-A#

F340-31-17-FI-A# scope firmware

F340-31-17-FI-A /firmware # ?

delete    Delete managed objects

download  Download

exit      Exit from command interpreter

scope     Changes the current mode

show      Show system information

F340-31-17-FI-A /firmware #

Vérifier

Il n'y a actuellement aucune informations disponibles spécifique de vérification pour cette configuration

Dépanner

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems