Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Configurer

Stockage local MRAID - HDD

Contrôleur de stockage local M.2

Vérifier

Introduction

Ce document décrit la configuration pour démarrer à partir du stockage local avec  MRAID/HDD and M.2 Controller activé  Intersight Managed Mode (IMM).

Contribution de Javier Garcia et Luis Uribe Rojas, Ingénieurs du centre d'assistance technique Cisco.

Conditions préalables

Exigences

Cisco recommande de connaître les sujets suivants :

- Intersight

- Démarrage local

- Périphériques de stockage locaux (disques durs/SSD et lecteurs M.2)

- Connaissance de Redundant Array of Independent Disks (RAID) configuration

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Cisco UCS 6454 Fabric Interconnect, microprogramme 4.2(1e)

- Serveur lame UCSB-B200-M5, microprogramme 4.2(1a)

- Intersight software as a service (SaaS)

- Contrôleurs de stockage MRAID, MSTOR-RAID

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Configurer

Stockage local MRAID - HDD

Étape 1. Identifiez le contrôleur installé dans le serveur et l'ID de logement.

Naviguez jusqu'à  Servers > [server name] > Inventory > Storage Controllers. Prenez note de l'ID.

Étape 2. Créer Boot Order Policy:

Naviguez jusqu'à  Policies > Create Policy > UCS Server > Boot Order

Sélectionner UCS server et Boot order

Configurer  Policy Organization, Name, et  Description.

Ajouter  local Disk boot option, sélectionnez  Legacy ou  Unified Extensible Firmware Interface (UEFI).

Configurez le  Device Details:

- Device Name est le nom de référence de la stratégie.

- Slot  est l'ID enregistré à l'étape 1.

- Bootloader (facultatif).

Add Virtual Media pour installer l'image .iso.

Configurer  Device Name et Type.

Étape 3. Créer  Storage Policy

Nommez le  Storge Policy et activez l'  MRAID/RAID Controller Configuration.

Configurer  Drive Group et  Virtual Drive.

Remarque : pour éviter l'ajout d'un disque virtuel, utilisez la création RAID0 d'un seul disque.

Étape 4. Déployer le profil de serveur.

Étape 4.1 Appliquez les stratégies créées.

Remarque : d'autres stratégies peuvent être ajoutées si nécessaire. Cet article explique uniquement les politiques requises pour démarrer à partir du stockage local. D'autres stratégies peuvent être ajoutées si nécessaire.

Étape 5. Installez le système d'exploitation via le KVM.

Contrôleur de stockage local M.2

Étape 1. Identifiez le contrôleur installé dans le serveur et l'ID de logement.

Naviguez jusqu'à  Servers > [server name] > Inventory > Storage Controllers. Prenez note de l'ID.

Étape 2. Créer  Boot Order Policy:

Naviguez jusqu'à   Policies > Create Policy > UCS Server > Boot Order

(Configurer la stratégie, l'organisation, le nom et la description).

Ajouter l'option de démarrage du disque local, sélectionnez  Legacy ou  Unified Extensible Firmware Interface (UEFI).

Device Name est le nom de référence de la stratégie.

Slot est l'ID enregistré à l'étape 1.

Botloader (facultatif).

Ajouter  Virtual Media pour installer l'image .iso.

Étape 3. Créer  Storge Policy

Nommez le  Storge Policy et activez l'  M.2 RAID Controller Configuration.

Étape 4. Déployer le profil de serveur

Remarque : cet article explique uniquement les politiques requises pour démarrer à partir du stockage local. D'autres stratégies peuvent être ajoutées si nécessaire.

Étape 4.1 Appliquez les stratégies créées.

Étape 5. Installez le système d'exploitation via le KVM.

Vérifier

Utilisez cette section pour confirmer que votre configuration fonctionne correctement.

Lancez le vDVD mappé vKVM.

Vérifiez que RAID est affiché lors de l'installation du système d'exploitation.