Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Problème

Solution

Introduction

Ce document explique pourquoi nous obtenons la faute F0935 et la solution de contournement/correction du problème.

Fault Code: F0935: There are multiple VLANs with id [vlan id] have different accessibility configured

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Compréhension des autorisations VLAN sur UCS

Components Used

Ce document ne se limite pas à des versions logicielles et matérielles spécifiques de Cisco UCS.

Problème

Si vous avez plusieurs VLAN nommés avec le même ID de VLAN et que vous restreignez l'autorisation d'un des VLAN nommés à une organisation ou une sous-organisation, nous obtiendrons cette alarme. S'il existe plusieurs VLAN nommés avec le même ID de VLAN, tous les VLAN nommés (avec le même ID de VLAN) doivent avoir les mêmes restrictions d'autorisation VLAN OU aucun d'entre eux ne doit avoir de restrictions d'autorisation VLAN.

Fault Code: F0935: There are multiple VLANs with id [vlan id] have different accessibility configured

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/sw/cli/config/guide/2-1/b_UCSM_CLI_Configuration_Guide_2_1/b_UCSM_CLI_Configuration_Guide_2_1_chapter_010000.html

Exemple : Si nous avons deux VLAN nommés avec le même ID de VLAN 40 (nous allons créer) et que vous avez défini l'autorisation sur l'un d'eux de restreindre à une organisation/sous-organisation spécifique.

Création de 2 VLAN nommés (test-vlan et prmt-vlan) avec ID de VLAN “ 40 ”.

UCSmin-B# scope eth-uplink

UCSmin-B /eth-uplink # create vlan test-vlan 40

UCSmin-B /eth-uplink/vlan* # commit-buffer

UCSmin-B /eth-uplink/vlan # exit

UCSmin-B /eth-uplink # create vlan prmt-vlan 40

UCSmin-B /eth-uplink/vlan* # commit-buffer

UCSmin-B /eth-uplink/vlan # exit

UCSmin-B /eth-uplink # show vlan

VLAN:

Name       VLAN ID    Fabric ID Native VLAN Sharing Type Primary Vlan Multicast Policy Name Compression Type

---------- ---------- --------- ----------- ------------ ------------ --------------------- ----------------

default    1          Dual      Yes         None                                            Included

prmt-vlan  40         Dual      No          None                                            Included

test-vlan  40         Dual      No          None                                            Included

Nous avons limité l'une des autorisations de VLAN nommées à une ” d'organisation “ spécifique dans notre exemple.

UCSmin-B# scope org

UCSmin-B /org # create vlan-permit prmt-vlan

UCSmin-B /org* # commit-buffer

UCSmin-B /org # show vlan-permit

VLAN Permit:

Name

----

prmt-vlan

Des erreurs sont générées “ plusieurs vlan avec l'id 40 ont une accessibilité différente configurée. ”

UCSmin-B# show fault

Severity  Code     Last Transition Time     ID       Description

--------- -------- ------------------------ -------- -----------

Warning   F0935    2017-09-01T02:41:34.028   4210549 There are multiple vlans with id 40 have different accessibility configured.

Warning   F0935    2017-09-01T02:41:34.028   4210550 There are multiple vlans with id 40 have different accessibility configured.

Solution

Solution/Correction : Attribuez des restrictions d'autorisations VLAN égales ou supprimez les restrictions de tous les VLAN nommés avec le même ID de VLAN. Dans les deux cas, les alarmes sont effacées.

Suppression des restrictions d'autorisation VLAN :

UCSmin-B /org # delete vlan-permit prmt-vlan

UCSmin-B /org* # commit-buffer

UCSmin-B /org # show vlan-permit

UCSmin-B /org # top

UCSmin-B# show fault | inc vlan

Cleared   F0935    2017-09-01T02:45:22.695   4210549 There are multiple vlans with id 40 have different accessibility configured.

Cleared   F0935    2017-09-01T02:45:22.695   4210550 There are multiple vlans with id 40 have different accessibility configured.

Ajout de restrictions d'autorisation VLAN :

UCSmin-B /org # create vlan-permit test-vlan

UCSmin-B /org* # commit-buffer

UCSmin-B /org # top

UCSmin-B# show fault | inc vlan

Cleared   F0935    2017-09-01T02:42:34.833   4210549 There are multiple vlans with id 40 have different accessibility configured.

Cleared   F0935    2017-09-01T02:42:34.833   4210550 There are multiple vlans with id 40 have different accessibility configured.