Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Configuration

Configuration de la stratégie d'exportation du journal

Configuration du niveau de journalisation

Vérification

Serveur externe

Dépannage

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit comment configurer les journaux DME (Data Management Engine) pour qu'ils soient exportés vers un serveur externe avec l'utilisation du protocole SCP (Secure Copy Protocol) afin de conserver les journaux.

Unified Computing System Manager (UCSM) stocke les fichiers journaux de ses processus dans /var/sysmgr/sam_logs/. Ces journaux peuvent être lus par l'administrateur par la collecte d'un support technique UCSM ou avec l'utilisation de la commande tail-mgmt-log dans la portée de gestion locale.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Accès en ligne de commande (CLI) au domaine UCS

- Serveur externe

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Interconnexions de fabric UCS 6248

- UCSM 2.2(7b)

- CentOS 6.7

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Configuration

Configuration de la stratégie d'exportation du journal

Note: Ces étapes de configuration sont documentées dans le Guide de surveillance du système CLI de Cisco UCS Manager, dans la section Configuration des paramètres pour les pannes, les événements et les journaux > Exportateur de fichiers journaux. Il est fortement recommandé de lire le guide de surveillance dans son intégralité.

Étape 1. Commencez par l'inspection de la politique d'exportation du journal en cours.

ucs-04-B# scope monitoring

ucs-04-B /monitoring # scope sysdebug

ucs-04-B /monitoring/sysdebug # scope log-export-policy

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/log-export-policy # show

Log Export Policy:

Remote server:

admin state: Disabled

Use Passwordless Ssh: Yes

Étape 2. Affichez les paramètres qui peuvent être modifiés.

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/log-export-policy # set

admin-state       admin state

descr             Description

hostname          Remote server

passwd            password

passwordless-ssh  Use Passwordless Ssh

path              remote path

proto             protocol

user              remote user

Étape 3. Configurez un serveur externe.

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/log-export-policy # set hostname 192.168.0.100

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/log-export-policy* # set user ucs

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/log-export-policy* # set passwd

password:

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/log-export-policy* # set path /var/log/

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/log-export-policy* # set admin-state enabled

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/log-export-policy* # set proto scp

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/log-export-policy* # set passwordless-ssh yes

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/log-export-policy* # commit-buffer

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/log-export-policy #

Configuration du niveau de journalisation

L'administrateur peut avoir besoin d'augmenter le niveau de journalisation pour un module de journalisation spécifique. Les commandes ici indiquent les modules qui peuvent être configurés.

ucs-04-B # scope monitoring

ucs-04-B /monitoring # scope sysdebug

ucs-04-B /monitoring/sysdebug # scope mgmt-logging

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/mgmt-logging #

reset  Reset mgmt logging levels

save   Save mgmt logging parameters

set    Set mgmt logging property values

show   Show system information

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/mgmt-logging # show

Log File Size Limit:         5242880

Name                  Level  Default Level

--------------------- ------ -------------

adaptor               Info   Info

agdriver              Info   Info

ape                   Info   Info

app_hostag_agcore     Info   Info

app_sam_bladeAG       Info   Info

app_sam_cim           Info   Info

app_sam_controller    Info   Info

app_sam_dcosAG        Info   Info

app_sam_dme           Info   Info

app_sam_hostagentAG   Info   Info

app_sam_licenseAG     Info   Info

app_sam_nicAG         Info   Info

app_sam_portAG        Info   Info

app_sam_rsdAG         Info   Info

app_sam_serverAG      Info   Info

app_sam_snmp          Info   Info

app_sam_statsAG       Info   Info

app_sam_svcmonAG      Info   Info

app_sam_switchAG      Info   Info

app_synagent_fileAG   Info   Info

app_unittest_testsvc  Info   Info

auth                  Info   Info

autocond              Info   Info

bio_stream            Info   Info

bios                  Info   Info

callhome              Info   Info

catalog               Info   Info

char_stream           Info   Info

compute               Info   Info

core_transactor       Info   Info

core_utils            Info   Info

diag                  Info   Info

doer                  Info   Info

domain                Info   Info

equipment             Info   Info

ether                 Info   Info

event_                Info   Info

event_channel         Info   Info

exception_handling    Info   Info

fabric                Info   Info

fault                 Info   Info

fcpool                Info   Info

filter                Info   Info

fsm                   Info   Info

http_client           Info   Info

ippool                Info   Info

iptfwconfig           Info   Info

locator               Info   Info

Les commandes ici illustrent comment l'administrateur peut modifier le niveau de journalisation d'app_sam_dme, le module de journalisation DME.

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/mgmt-logging # set

all     All mgmt logging modules

file    Mgmt logging file parameters

module  Specific mgmt logging module

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/mgmt-logging # set module app_sam_dme

crit    Crit

debug0  Debug0

debug1  Debug1

debug2  Debug2

debug3  Debug3

debug4  Debug4

info    Info

major   Major

minor   Minor

warn    Warn

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/mgmt-logging # set module app_sam_dme debug4

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/mgmt-logging # show

Log File Size Limit:         5242880

Name                  Level  Default Level

--------------------- ------ -------------

adaptor               Info   Info

agdriver              Info   Info

ape                   Info   Info

app_hostag_agcore     Info   Info

app_sam_bladeAG       Info   Info

app_sam_cim           Info   Info

app_sam_controller    Info   Info

app_sam_dcosAG        Info   Info

app_sam_dme           Info   Debug4

app_sam_hostagentAG   Info   Info

app_sam_licenseAG     Info   Info

app_sam_nicAG         Info   Info

app_sam_portAG        Info   Info

app_sam_rsdAG         Info   Info

app_sam_serverAG      Info   Info

app_sam_snmp          Info   Info

app_sam_statsAG       Info   Info

app_sam_svcmonAG      Info   Info

app_sam_switchAG      Info   Info

app_synagent_fileAG   Info   Info

app_unittest_testsvc  Info   Info

auth                  Info   Info

autocond              Info   Info

bio_stream            Info   Info

bios                  Info   Info

callhome              Info   Info

catalog               Info   Info

char_stream           Info   Info

compute               Info   Info

core_transactor       Info   Info

core_utils            Info   Info

diag                  Info   Info

doer                  Info   Info

domain                Info   Info

equipment             Info   Info

ether                 Info   Info

event_                Info   Info

event_channel         Info   Info

exception_handling    Info   Info

fabric                Info   Info

fault                 Info   Info

fcpool                Info   Info

filter                Info   Info

fsm                   Info   Info

http_client           Info   Info

ippool                Info   Info

iptfwconfig           Info   Info

locator               Info   Info

L'augmentation du niveau de journalisation entraîne une augmentation du nombre de messages enregistrés. Dans la plupart des cas, cette modification ne doit être effectuée que si le centre d'assistance technique Cisco le demande.

Vérification

Utilisez cette section pour confirmer que votre configuration fonctionne correctement.

Serveur externe

Comme indiqué ici, le serveur syslog contient plusieurs fichiers .tgz exportés à partir du domaine UCS.

[admin@localhost /var/log]# ls -la logs.ucs-04-B* | tail -n 5

-rw-r--r--. 1 root root 476911 Dec  8 09:10 logs.ucs-04-B.151208141033.tgz

-rw-r--r--. 1 root root 276423 Dec  8 09:29 logs.ucs-04-B.151208142904.tgz

-rw-r--r--. 1 root root 456043 Dec  8 09:33 logs.ucs-04-B.151208143342.tgz

-rw-r--r--. 1 root root 480427 Dec  8 09:57 logs.ucs-04-B.151208145722.tgz

-rw-r--r--. 1 root root 119322 Dec  8 10:04 logs.ucs-04-B.151208150403.tgz

L'extraction de l'un d'eux comme exemple montre qu'il contient un fichier svc_sam_dme.log.6.gz qui, sans cette configuration, UCS devrait être supprimé pour enregistrer les nouveaux messages de journal.

[admin@localhost /var/log]# tar -vxzf logs.ucs-04-B.151208145722.tgz

bootflash/sysdebug/log_export/ucs-04-B/151208145722/

bootflash/sysdebug/log_export/ucs-04-B/151208145722/svc_sam_dme.log.6.gz

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

Informations connexes

- Guide des ressources de surveillance Cisco UCS

- Support et documentation techniques - Cisco Systems