Contenu

Introduction

Problème

Solution

Introduction

Ce document explique comment collecter les journaux de Cisco Unified Computing System (UCS) Director PowerShell Agent (Cisco PSA Service) qui s'exécute sur une machine SCVMM (System Center Virtual Machine Manager).

Problème

Le service PSA de Cisco est responsable de la collecte d'inventaire et d'autres fonctions de gestion lorsqu'il est configuré pour fonctionner avec le logiciel Cisco UCS Director. Dans des cas spéciaux, lorsque les problèmes sont associés lorsque vous collectez et envoyez des données ou que des problèmes de connectivité surviennent entre l'appliance UCS Director et SCVMM, les ingénieurs du centre d'assistance technique Cisco peuvent vous demander de collecter des journaux supplémentaires pour une enquête plus approfondie.

Solution

Par défaut, après avoir téléchargé le programme d'installation à partir d'UCS Director et l'avoir exécuté sur l'ordinateur SCVMM, PowerShell Agent est installé dans le répertoire C:\Program Files (x86)\Cisco Systems\Cisco PSA Service\. Voici un exemple de structure de dossiers :

Les informations de journalisation qui affichent les débogages et tous les messages sont stockées dans le dossier logs/ :

Ceci est un extrait du fichier journal exemple :

Tous les logiciels et les propriétés de journalisation telles que le port d'accès, la clé d'accès ou la valeur de niveau de débogage sont définis dans les fichiers de document xml situés dans props/ dossier. Cela vous permet de modifier la configuration de l'agent :

Il existe également un moyen simple de vérifier et de vérifier la version actuellement installée de Cisco UCS Director PowerShell Agent. Exécutez cette commande sous la ligne de commande Microsoft PowerShell :

Get-ItemProperty HKLM:\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\*

| Select-Object DisplayName, DisplayVersion, Publisher, InstallDate | Where-Object

{ $_.DisplayName -like "Cisco PSA Service" } | Format-Table

La commande renvoie ces informations :

L'agent PowerShell Cisco UCS Director s'exécute en tant que service sous le système d'exploitation Microsoft sur lequel est installé SCVMM. Le service est appelé 'PSAService'. Pour le redémarrer, utilisez l'applet Panneau de configuration Services ou exécutez la commande Restart-Service PSAService à partir de la ligne de commande Microsoft PowerShell :