Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Configurer

Création de la vNIC et définition du VLAN iSCSI natif

Configuration de la vNIC iSCSI

Configuration de l'initiateur

Paramètres de démarrage iSCSI

Vérifier

Dépannage

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit la configuration pour la configuration iSCSI dans le domaine UCS-C (Unified Computing System Central Domain).

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Unified Computing System Central Domain (UCSC)

- Domaine Unified Computing System Manager (UCSM)

- Configuration réseau

- Configuration vNIC

- iSCSI

Composants utilisés

- UCS Central

- UCS Manager

- Version du micrologiciel UCSC 2.0(1q)

- Version du micrologiciel UCSM 4.1(3k)

- Cisco B200 M5

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Configurer

Création de la vNIC et définition du VLAN iSCSI natif

1. Pour créer une nouvelle stratégie de réseau local, accédez à l'onglet Navigation > Cliquez sur Créer une stratégie de connectivité de réseau local et une fenêtre s'affiche pour configurer la nouvelle stratégie.

2. Dans la stratégie LAN créée, ajoutez une nouvelle vNIC.

3. Une fois la vNIC créée, accédez à l'onglet VLAN et sélectionnez le VLAN iSCSI, ce VLAN doit être défini comme Native.

Configuration de la vNIC iSCSI

1. Dans la même stratégie LAN que celle créée, accédez à iSCSI vNIC et créez une nouvelle vNIC iSCSI. N'oubliez pas que le nom doit être identique à celui de la vNIC précédemment configurée. Une fois le nom déjà configuré, vous pouvez voir la vNIC de superposition et le VLAN doit être le VLAN natif.

Configuration de l'initiateur

1. Pour configurer l'initiateur, accédez à l'onglet Navigation, puis cliquez sur Create IP Pool et une fenêtre s'affiche pour configurer la nouvelle stratégie.

2. Créez l’adresse IP de l’initiateur, puis configurez le sous-réseau et la passerelle par défaut.

.

3. Associez le pool d'adresses IP créé dans la stratégie LAN précédemment créée. Pour effectuer cette étape, sélectionnez la politique LAN > iSCSI vNIC > Identifiers.

4. Pour configurer le nom de l'initiateur, accédez à votre profil de service et cliquez sur Configure Static IDs > Identifiers > IQN et configurez l'adresse IQN statique.

Paramètres de démarrage iSCSI

1. Pour créer une nouvelle stratégie de démarrage, accédez à l'onglet Navigation, puis cliquez sur Créer une stratégie de démarrage et une fenêtre s'affiche pour configurer la nouvelle stratégie.

2. Cliquez sur Boot order et ajoutez le démarrage iSCSI. Une fois qu'elle est déjà ajoutée à la stratégie, cliquez sur et configurez le nom de la cible iSCSI et l'adresse IP souhaitée, puis associez la stratégie de démarrage au profil de service.

3.- Associez le profil de service au serveur souhaité.

Vérifier

Exemple de connexion réussie :

adapter 1/4/1 (mcp):2# iscsi_get_config

vnic iSCSI Configuration:

----------------------------

vnic_id: 16

host_id: 0

link_state: Up

Initiator Cfg:

initiator_state: ISCSI_INITIATOR_READY

initiator_error_code: ISCSI_BOOT_NIC_NO_ERROR

vlan: 0

dhcp status: false

IQN: iqn.2022-09.com.mxsvlab0

IP Addr: 192.168.72.75

Subnet Mask: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.72.1

Target Cfg:

Target Idx: 0

State: ISCSI_TARGET_READY

Prev State: ISCSI_TARGET_DISABLED

Target Error: ISCSI_TARGET_NO_ERROR

IQN: iqn.1991-05.com.microsoft:target1

IP Addr: 192.168.72.69

Port: 3260

Boot Lun: 0

Ping Stats: Success (13.616ms)

Session Info:

session_id: 0

host_number: 0

bus_number: 0

target_id: 0

Dépannage

1. Cet exemple montre une erreur de configuration lorsque les noms des vNIC de configuration ne sont pas corrects. Assurez-vous que le nom de la vNIC et de la vNIC iSCSI sont correctement configurés :

2. Cet exemple montre une configuration lorsque la requête ping échoue :

adapter 1/4/1 (mcp):3# iscsi_get_config

vnic iSCSI Configuration:

----------------------------

vnic_id: 16

host_id: 0

link_state: Up

Initiator Cfg:

initiator_state: ISCSI_INITIATOR_READY

initiator_error_code: ISCSI_BOOT_NIC_NO_ERROR

vlan: 0

dhcp status: false

IQN: iqn.2022-09.com.mxsvlab0

IP Addr: 192.168.72.75

Subnet Mask: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.72.1

Target Cfg:

Target Idx: 0

State: INVALID

Prev State: ISCSI_TARGET_GET_SESSION_INFO

Target Error: ISCSI_TARGET_GET_SESSION_STAT_ERROR

IQN: iqn.1991-05.com.microsoft:target1

IP Addr: 192.168.72.69

Port: 3260

Boot Lun: 0

Ping Stats: Failed - Connection timed out

Il est conseillé de :

- Vérifiez que les paramètres iSCSI sont correctement configurés

- Vérification de la MTU

- Vérifiez que les options de démarrage iSCSI sont correctement configurées

- Vérifiez si le VLAN est configuré

- Vérifiez si votre VLAN est autorisé dans les interfaces :

FI-A(nxos)# show run interface ethernet 1/1

!Command: show running-config interface Ethernet1/1

!Time: Wed Feb  7 13:58:05 2024

version 5.0(3)N2(4.13j)

interface Ethernet1/1

description U: Uplink

pinning border

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 1,10,72,470,480,570,666,994,1152-1153,1155-1156,1802,1825,2021,2045,2083-2084,2207-2208,2219,2242,2502

udld disable

channel-group 1 mode active

no shutdown

FI-A(nxos)# show run interface ethernet 1/2

!Command: show running-config interface Ethernet1/2

!Time: Wed Feb  7 13:58:09 2024

version 5.0(3)N2(4.13j)

interface Ethernet1/2

description U: Uplink

pinning border

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 1,10,72,470,480,570,666,994,1152-1153,1155-1156,1802,1825,2021,2045,2083-2084,2207-2208,2219,2242,2502

udld disable

channel-group 1 mode active

no shutdown

- Vérifiez que Fabric Interconnect apprend l'adresse MAC :

FI-A(nxos)# show mac address-table vlan 72

Legend:

* - primary entry, G - Gateway MAC, (R) - Routed MAC, O - Overlay MAC

age - seconds since first seen,+ - primary entry using vPC Peer-Link

VLAN     MAC Address      Type      age     Secure NTFY   Ports/SWID.SSID.LID

---------+-----------------+--------+---------+------+----+------------------

* 72       0025.b530.0015    static    0          F    F  Veth861

Informations connexes

- Exemple de configuration de démarrage UCS iSCSI

- Configuration iSCSI