Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Informations générales

Configurer

Vérifier l'état actuel

Créer une stratégie de groupe de disques sur UCS Central

Créer un profil de stockage

Associer à un profil de service global

Vérifier

Dépannage

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit comment configurer le système UCS (Unified Computing System)-M2-HWRAID dans le logiciel UCS Central Management.

Conditions préalables

Exigences

Cisco recommande de posséder des connaissances sur ces sujets :

- UCS Manager

- UCS Central

- M2 Raid UCS-M2-HWRAID

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Interconnexion de fabric 108 ports Cisco UCS 64108 en mode hôte final Ethernet et Fibre Channel

- Infrastructure bVersion de l'offre : 4.2(3)

- Serveur Cisco UCS B200 M6

- Serveur fVersion du micrologiciel : 4.2.3(b)B

- En savoir plus : Compatibilité matérielle et logicielle UCS

- Adaptateurs > RAID > Contrôleur RAID matériel Cisco Boot Optimized M.2 (Cisco)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Informations générales

L'UCS-M2-HWRAID contient deux gumsticks m.2, un de chaque côté du support. Les modèles UCS-M2-HWRAID et UCS-MSTOR-M2 sont similaires, mais dans cet exemple de configuration, la configuration RAID matérielle.

Configurer

Vérifier l'état actuel

1. Vérifiez que les pièces nécessaires sont affichées dans l'inventaire du serveur.

Dans UCS Central, accédez à Equipment > Servers > Server x.

Sélectionnez l'onglet Inventaire en haut, Carte mère. Développez Mini stockage. Assurez-vous que votre modèle s'affiche en tant que UCS-M2-HWRAID comme illustré dans cette image.

2. Vérifiez que deux disques m.2 sont présentés et qu'ils sont opérationnels. Ce modèle de serveur place des disques m.2 dans les logements 253 et 254.

3. Recherchez un LUN orphelin :

Accédez à l'onglet LUNs. Si vous voyez un LUN orphelin, passez à la section Troubleshooting (Dépannage) en bas avant de commencer la configuration.

Créer une stratégie de groupe de disques sur UCS Central

1. Sur UCS Central, accédez à la zone Que voulez-vous faire ? et tapez Créer une stratégie de configuration de groupe de disques.

2. Select the organization, name the policy, add description, and select RAID Level 1 Mirrored.

3. Sélectionnez Groupe de disques. Sous Disk Slots IDs, tapez 253 et 254 pour les ID de disque de ce cas, puis sélectionnez Disk Roles normal.

4. Sélectionnez Virtual Drive, et vérifiez que toutes les options sont sur Platform Default et que la sécurité est désactivée. Cliquez ensuite sur le bouton Créer.

Créer un profil de stockage

1. Sur UCS Central, accédez à la zone de recherche Que recherchez-vous ? et tapez Créer un profil de stockage.

2. Nommez le profil de stockage et ajoutez une description.

3. Sélectionnez Local LUNs, puis cliquez sur Add et donnez un nom à ce LUN.

4. Cliquez sur Groupe de disques. Cliquez sur la flèche de la liste déroulante et sélectionnez Politique de groupe de disques précédemment créée.

5. Les Defs de contrôleur et la stratégie de sécurité ne sont pas requis pour les contrôleurs M.2 Raid. Terminez la configuration en sélectionnant Create.

Associer à un profil de service global

1. Appliquez le profil de stockage récemment créé à un nouveau profil de service ou à un profil de service existant, puis enregistrez la configuration.

2. Si le profil de service n'est pas encore associé, continuez à affecter un profil de service à un serveur existant.

Vérifier

Cochez l'onglet ServerTab, puis sélectionnez LUNs et assurez-vous que Virtual Drive existe et que l'état de configuration est appliqué.

Dépannage

Cette section fournit des informations que vous pouvez utiliser pour dépanner votre configuration.

Lorsqu'un LUN orphelin est détecté, sélectionnez le LUN etDelete. Cette opération supprime toutes les données présentes sur la baie, comme illustré dans cette image.

Informations connexes

- Guide de gestion des serveurs Cisco UCS Central, version 2.0

- Guide de gestion du stockage central Cisco UCS, version 2.0

- Configuration d'UCS-M2-HWRAID sur les lames UCS

- Serveur lame Cisco UCS B200 M6

- Assistance technique et téléchargements Cisco