Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Procédure

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit comment configurer la stratégie de placement et mapper vNIC/vHBA au VCON.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel suivantes :

- UCS Central 2.0(1a)

- Tous les périphériques utilisés sont des périphériques de TP

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Procédure

Étape 1. Comme le montre l'image, sous la barre d'action, sélectionnez Créer une stratégie de placement d'interface hôte.

Étape 2. Spécifiez la configuration requise dans la stratégie de placement.

Il peut s'agir de l'une des suivantes :

Commande linéaire : les logements virtuels sont attribués dans l'ordre.

Round Robin : les logements virtuels sont attribués de manière séquentielle.

Tous - Toutes les vNIC et vHBA configurés peuvent être attribués. Il s'agit de la configuration par défaut.

Affecté uniquement : les vNIC et les vHBA doivent être explicitement attribués.

Exclure dynamique : impossible d'attribuer des vNIC et des vHBA dynamiques.

Exclure les vNIC et vHBA non affectés : impossible d'attribuer les vNIC et les vHBA non affectés.

Exclure usNIC - les vNIC usNIC ne peuvent pas être attribuées.

Étape 3. Afin de mapper la stratégie configurée, sous profil de service/modèle de profil de service, accédez à Modifier les options > Stratégies > Test de placement d'interface hôte2, comme indiqué dans l'image :

Étape 4. Sous le modèle de profil de service/profil de service, cliquez sur l'icône Outils et choisissez Configurer l'emplacement de l'interface, comme illustré dans l'image :

Étape 5. Configurer les options requises

Choisissez si l'emplacement manuel de l'interface doit être activé/désactivé.

Ajoutez le vNICS et configurez le port hôte si nécessaire.

Préférence, choisissez la préférence de sélection de logement virtuel pour chaque logement virtuel.

Il peut s'agir de l'une des suivantes :

Tous : toutes les vNIC et vHBA configurés peuvent être attribués. Il s'agit de la configuration par défaut.

Affecté uniquement : les vNIC et les vHBA doivent être explicitement attribués.

Exclure dynamique : impossible d'attribuer des vNIC et des vHBA dynamiques.

Exclure les vNIC et vHBA non affectés : impossible d'attribuer les vNIC et les vHBA non affectés.

Exclure usNIC - les vNIC usNIC ne peuvent pas être attribuées.

Étape 6. Dans Commande PCI, cliquez sur les flèches haut et bas pour organiser la commande.

Note: Si le placement manuel d'interface est activé, la commande PCI est en lecture seule.

Informations connexes

- https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/GUI-User-Guides/Storage-Mgmt/2-0/b_CiscoUCSCentral_StorageManagementGuide-2-0/b_CiscoUCSCentral_StorageManagementGuide-2-0_chapter_0100.html

- https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/GUI-User-Guides/Server-Mgmt/2-0/b_CiscoUCSCentral_ServerManagementGuide-2-0/b_CiscoUCSCentral_ServerManagementGuide-2-0_chapter_0100.html

- Support et documentation techniques - Cisco Systems