Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Informations générales

Étapes de dépannage

Résolution

Informations connexes

Introduction

Cet article décrit le scénario dans lequel il est impossible de changer l'état du disque dur de Non configuré valide à JBOD, car le contrôleur de transfert UCSC-SAS12GHBA prend uniquement en charge le mode JBOD.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

- UCSC-C220-M4L

- CIMC : 3,0,3 bis

- 2 UCS-HD12 To10 KHY-E

- Contrôleur RAID : Passage par UCSC-SAS12GHBA

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Informations générales

Reportez-vous à la spécification UCSC-240C-M4L ici

Étapes de dépannage

1. UCS-HD12TB10KHY-E est pris en charge avec le contrôleur UCSC-SAS12GHBA conformément à la fiche technique de UCSC-C220-M4L.

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-servers/c220m4-lff-spec-sheet.pdf

2. Il n'existe aucune option dans les propriétés CIMC>Inventaire>Stockage>Contrôleur/VD pour définir/modifier l'état du disque dur en JBOD.

3. Vérifiez l'état des paramètres du contrôleur à partir de l'interface de ligne de commande et le contrôleur indique que JBOD est activé :

4. Aucune option n'est disponible à partir de l'interface de ligne de commande CIMC pour modifier/définir l'état du disque dur sur JBOD.

5. Lorsque le serveur redémarre, il invite à sélectionner CTRL+C pour accéder à l'utilitaire de bios Web de UCSC-SAS12GHBA.

Mais il n'y a pas d'option dans les webbios pour modifier l'état du lecteur physique.

Résolution

Les disques durs resteront à l'état Non configuré correct lorsqu'ils seront gérés par le contrôleur Pass through UCSC-SAS12GHBA.

Après l'installation de Windows 2012 R2 sur le disque dur non configuré - HDD#1 et l'installation terminée.

Validez l'installation du lecteur - Le disque dur n° 1 a continué à rester dans l'état Non configuré.

Informations connexes

CSCvj74706 - Interface utilisateur graphique CIMC - État du disque physique affiché comme non configuré correct avec UCSC-SAS12GHBA