Introduction

Ce document décrit comment dépanner les erreurs de cartes SD non partitionnées sur le contrôleur Flexflash.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Composant utilisé

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Serveur de la gamme C autonome

- Contrôleur Flexflash FX3S

- Deux cartes SD de taille identique

- CIMC version 3.X ou ultérieure

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Problème

Messages d'erreur et code d'erreur

Code de panne : F1260

Description: Flex Flash Virtual Drive 1 (Hyperviseur) Dégradé : vérifiez le périphérique flash ou le contrôleur.

Raison : Équipement_Dégradé

Code de panne : F1262

Description: Erreur de configuration Flexflash-0 du contrôleur Flexflash : Configurer correctement le contrôleur Flexflash

Motif : Équipement_Insain

Note: Scénario où le problème se situe avec 1 carte SD présente.

Après avoir accédé à Storage > Cisco Flexflash, on voit que la carte SD 1 est non partitionnée et que l'hyperviseur du disque virtuel est dégradé comme prévu

L'état du contrôleur flexflash est indiqué dans l'image ici.

Note: La carte SD non partitionnée a été dégradée et peut-elle continuer avec la RMA ? Non, le remplacement peut ne pas résoudre le problème.

Solution

Étape 1. Sous l'onglet Général, cliquez sur Configurer les cartes, comme illustré dans cette image.

Étape 2. Sélectionnez la carte principale comme LOGEMENT 2 (car le logement 1 est utilisé pour la carte non partitionnée et on suppose que toutes les données sont stockées dans la carte SD 2). Cochez AUTO-SYNC, cliquez sur ENREGISTRER, comme illustré dans cette image.

Étape 3. Après avoir cliqué sur ENREGISTRER, une fenêtre s'affiche, comme illustré dans cette image, cliquez sur OK.

Étape 4. Après avoir cliqué sur OK, notez que dans l'onglet Lecteurs physiques, le logement 1 qui avait une carte non partitionnée doit être configuré en tant que MIRROR_SECONDARY mais INSAINE, il s'agit d'un comportement attendu

Étape 5. Sous l'onglet Disques virtuels et vous voyez que la synchronisation automatique du disque virtuel est lancée (à l'étape 2, la synchronisation automatique est cochée). Attendez que la synchronisation automatique soit terminée à 100 %

Étape 6. Une fois la synchronisation automatique terminée, comme l'illustre cette image, le disque virtuel est sain.

La carte du logement no 1, qui est considérée comme saine à l'étape 4, est maintenant SAINE après AUTO-SYNC.

Étape 7. Le disque virtuel n'est toujours pas accessible à l'hôte si vous le voyez ici, ce qui signifie que vous ne pouvez pas le voir dans l'option de démarrage et ne pouvez pas démarrer votre système d'exploitation à partir de là ou installer le système d'exploitation dessus.

Étape 8. Afin de rendre l'hôte accessible, sous Lecteur virtuel, cliquez sur ACTIVER LE LECTEUR VIRTUEL.

Étape 9. Maintenant, il est observé que le lecteur virtuel est connecté à l'hôte et visible dans le menu d'amorçage comme illustré dans cette image.

Lorsque vous oubliez de vérifier AUTO-SYNC à l'étape 2 ?

Le lecteur virtuel ne se synchronise pas automatiquement et la carte SD 1 continue à s'afficher comme INSAINE. Sous l'onglet DISQUES VIRTUELS, vérifiez le lecteur virtuel et cliquez sur DISQUE VIRTUEL SYNC. C'est ce qu'on appelle MANUAL SYNC. Pas mal d'explications.

Une fois la synchronisation terminée, le disque virtuel et la carte SD 1 deviennent sains, comme indiqué à l'étape 6.

Informations connexes

- Cisco FlexFlash : Utilisation et gestion de la carte SD interne Flash flexible Cisco pour les serveurs rack autonomes Cisco UCS série C

- Livre blanc sur la configuration et l'utilisation des cartes numériques sécurisées Cisco FlexFlash sur les serveurs Cisco UCS