Contenu

Introduction

Scénario 1. Intégration de la carte VIC 14XX avec UCSM

Connexion directe à l'interconnexion de fabric UCS

Un seul câble se connecte à l'interconnexion de fabric UCS

Scénario 2. VIC 14XX en mode autonome

Configuration du mode Port Channel via la ligne de commande CIMC

Scénario 3. VIC 14XX en mode autonome dans Port-Channel - avec LACP

Détails sur le mode FEC (Forward Error Correction) :

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit la procédure disponible uniquement lorsqu'une carte réseau Cisco Unified Computing Systems (UCS) série C 14XX est utilisée.

Scénario 1. Intégration de la carte VIC 14XX avec UCSM

Détails de la mise en oeuvre :

Les cartes VIC 14xx ont 4 ports. Dans le cas où port-channel est activé, le port 1-2 doit aller au même commutateur/FI et le port 3-4 peut aller à un autre commutateur/FI.

Le changement de mode de canal de port n'est pris en charge qu'en mode autonome (en mode UCSM, le canal de port doit toujours être activé (par défaut), de sorte qu'il n'y a aucune option pour changer de mode.

Connexion directe à l'interconnexion de fabric UCS

Un seul câble se connecte à l'interconnexion de fabric UCS

Scénario 2. VIC 14XX en mode autonome

Détails de la mise en oeuvre :

Le changement de mode de canal de port est pris en charge uniquement en mode autonome.

Décochez ou cochez la case en surbrillance pour DÉSACTIVER ou ACTIVER le mode port-channel en mode autonome.

*Lorsque le PC est activé : dans le champ Uplink port, seules 2 interfaces ou Uplink seront présentées pour créer une vNIC.

Po1 - avec les ports physiques 1 et 2 sont groupés

Po2 - avec les ports physiques 3 et 4 sont groupés

*Lorsque le PC est désactivé : sous le champ Uplink port, 4 interfaces Ethernet (Eth 0,1,2,3) doivent être actives pour créer des vNIC.

Note: Lorsque vous modifiez la configuration du canal de port, toutes les vNIC et vHBA précédemment créés sont supprimées et la configuration est restaurée aux valeurs par défaut d'usine.

Configuration du mode Port Channel via la ligne de commande CIMC

C240# scope chassis

C240 /chassis # scope adapter 5

C240 /chassis/adapter # set portchannel disabled

C240 /chassis/adapter *# commit

Après le commutateur en mode portchannel, les configurations vNIC sont perdues et de nouvelles vNIC par défaut sont créées.

Voulez-vous continuer ?[y|N]y

Avertissement : Modifier le mode portchannel

- Toutes les configurations de la carte réseau virtuelle sont réinitialisées aux paramètres d'usine.

- Les nouveaux paramètres de la carte VNIC prendront effet lors de la prochaine réinitialisation du serveur.

- Veuillez réinitialiser le serveur avant d'effectuer une autre configuration.

Scénario 3. VIC 14XX en mode autonome dans Port-Channel - avec LACP

Lorsque le port-channel par défaut est activé, le port-channel dépendant du commutateur est possible à partir du système d'exploitation sur le serveur avec une liaison unique de la carte d'interface virtuelle 1455/1457 vers chaque commutateur TOR dans une agrégation multichâssis (MCT). Exemples de MCT : VPC de Cisco ou mLAG pris en charge sur des commutateurs tiers

Attention : avec la liaison double vers chaque TOR et avec le canal de port par défaut sur la carte d'interface virtuelle, le canal de port dépendant du commutateur n'est pas possible depuis le système d'exploitation sur le serveur. Dans ce cas sur chaque TOR, il faudrait créer un canal de port non-lacp et un VPC tel que MCT Port-Channel qui couvre plusieurs commutateurs TOR n'est pas possible.

Autre point important à retenir :

LACP n'est pas pris en charge sur les commutateurs standard dans ESXi. Le client a besoin d'un commutateur DVS pour prendre en charge LACP

https://kb.vmware.com/s/article/1001938

Détails sur le mode FEC (Forward Error Correction) :

Le mode FEC est applicable uniquement pour la vitesse de liaison 25G. Sur les cartes 14xx, le mode FEC défini sur la carte doit correspondre au mode FEC du commutateur. Sinon, le lien ne s'affiche pas.

La valeur par défaut est Auto

Server# scope chassis

Server /chassis # scope adapter 1

Server /chassis/adapter # scope ext-eth-if 1

Server /chassis/adapter/ext-eth-if # set admin-fec-mode cl74

Server /chassis/adapter/ext-eth-if* # commit

Changes to the network settings will be applied immediately.

You may lose connectivity to the Cisco IMC and may have to log in again.

Do you wish to continue? [y/N] y

Port 1:

MAC Address: 00:5D:73:1C:6C:58

Link State: LinkDown

Encapsulation Mode: CE

Admin Speed: Auto

Operating Speed: -

Link Training: N/A

Admin FEC Mode: cl74

Operating FEC Mode: Off

Connector Present: NO

Connector Supported: N/A

Connector Type: N/A

Connector Vendor: N/A

Connector Part Number: N/A

Connector Part Revision: N/A

Server /chassis/adapter/ext-eth-if #

Défaut connu : CSCvp97248     Le mode FEC automatique sur les cartes VIC 14xx doit changer en fonction de l'émetteur-récepteur inséré

Informations connexes

- https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c-series_integration/ucsm4-0/b_C-Series-Integration_UCSM4-0/b_C-Series-Integration_UCSM4-0_chapter_0110.html

- Support et documentation techniques - Cisco Systems