Contenu

Introduction

Configuration utilisée

Conditions préalables

Procédure

Introduction

Cet article décrit la procédure d'installation de RHEL sur la configuration RAID locale dans un serveur UCSC C240 M5 autonome.

Configuration utilisée

UCSC-C240-M5L

Contrôleur RAID : adaptateur HBA SAS Cisco 12G (UCSC-SAS-M5)

4 000 disques durs secteur

CIMC : 3.1(3 bis)

OS : RHEL 7.3

Conditions préalables

1. Téléchargez l'ISO RHEL et l'ISO du pilote de contrôleur :

RHEL : rhel-server-7.3-x86_64-boot.iso

ISO du pilote : ucs-cxxx-drivers-linux.3.1.3.iso

(Dans l'ISO, accédez à Stockage -> LS -> UCSC-SAS-M5 -> RHEL -> RHEL7.3 -> mpt3sas-23.00.00.00_el7.3-1.x86_64.iso.gz )

2. Si vous extrayez le fichier mpt3sas-23.00.00.00_el7.3-1.x86_64.iso.gz, vous obtiendrez le pilote ISO -> mpt3sas-23.00.00.00_el7.3-1.x86_64.o

3. De même, si vous utilisez un contrôleur UCSC-RAID-M5 sur votre serveur, vous pouvez accéder au pilote correspondant.

Procédure

Étape 1. Puisque le serveur a des lecteurs secteur 4k, nous allons faire un démarrage UEFI. L'ordre de démarrage doit être le suivant :

Étape 2. Ouvrez le KVM et mappez l'ISO RHEL :

Étape 3. Appuyez sur F6 et démarrez à partir de l'UEFI : vDVD1.24 mappé sur Cisco vKVM

Étape 4.Sélectionnez l'option “ Installer Red Hat Enterprise Linux 7.3 ” et appuyez sur e

Étape 5. L'écran ci-dessous s'affiche :

Étape 6. Entrez la commande “ linux dd ” et faites un Ctrl + x

Étape 7. La commande ci-dessus démarre le mode interactif :

Étape 8. Démapper l'ISO RHEL et mapper le pilote du contrôleur ISO :

Étape 9. Tapez r pour actualiser la liste des disques du pilote :

Étape 10. La liste ISO du pilote de contrôleur s'affiche. Tapez 7 et effectuez la sélection :

Étape 11. Entrez « 1 », puis « c » pour continuer :

Étape 12. Le pilote .rpm se trouve dans le fichier .iso. Il se peut que vous receviez un avertissement indiquant que “ contenu DD repo n'est pas un ” de fichier, mais qu'il s'agit seulement d'un avertissement - le pilote aurait été installé.

Étape 13. Vous devez revenir au menu ” de sélection du périphérique de disque “ Driver. Démappez l'ISO du pilote et mappez à nouveau votre ISO RHEL. Appuyez sur r pour actualiser, puis sur c pour continuer l'installation RHEL. Le programme d'installation doit être capable de reconnaître le contrôleur RAID et les disques gérés par celui-ci.