Introduction

Ce document décrit une question qui fait faire bip-bip un serveur du Système d'informatique unifiée Cisco (UCS) continuellement.

Problème

Un serveur de Cisco UCS fait bip-bip continuellement ; ce bip provient de l'adaptateur LSI RAID.

Vous pouvez visualiser les codes de bip de carte LSI MegaRAID afin d'identifier l'alarme spécifique. Référez-vous aux codes de bip de carte LSI MegaRAID du guide RAID de serveurs de Cisco UCS afin de visualiser les codes de bip.

S'il n'y a aucun lecteur défectueux signalé par le Contrôleur de gestion intégré de Cisco (CIMC), ce problème pourrait se poser en raison d'une question décrite dans cette bogue de micrologiciel LSI MegaRaid : LSIP200139764. Référez-vous aux notes de version de microprogramme en LSI Corp. MegaRAID pour plus d'informations sur cette bogue.

Remarque: Le défaut de TheLSI est signalé comme réparé en micrologiciel 21.0.1-0111 et 21.0.1-0110 de MegaRaid. Cette question affecte n'importe quel server vendor qui utilise ces adaptateurs (par exemple, Cisco, HP, et Dell).

Solution

Si vous voulez éviter une mise à jour du firmware LSI, vous pouvez se terminer ces étapes afin de résoudre ce problème :

1. Installez MegaCLI. Référez-vous aux documents et à Downloadspage LSI afin de localiser la documentation sur cette procédure.

2. Exécutez cette commande dans MegaCLI afin de faire taire l'alarme :
# MegaCli -AdpSetProp -AlarmSilence -aALL

Vous pouvez également faire taire l'alarme dans l'utilitaire de config LSI MegaRAID BIOS. Cependant, rendez-vous compte que ce processus exige d'une réinitialisation de serveur afin d'accéder au WebBIOS. Le contrôle d'alarme se trouve dans le contrôleur Properties.