Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Commandes CLI

Afficher le nom du produit

Afficher l'état du disque dur

Afficher l'état du lecteur virtuel et physique

Afficher le nombre d'erreurs correctables et non correctes

Afficher la configuration du contrôleur RAID

Afficher le nombre de disques durs

Fichier d'assistance technique

Unité de sauvegarde de la batterie

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit plusieurs commandes d'interface de ligne de commande (CLI), ainsi que d'autres techniques de dépannage, qui peuvent aider à résoudre les problèmes de disque dur (HDD). La meilleure méthode de dépannage des problèmes de disque dur est d'utiliser les DEL, l'interface graphique utilisateur, le BIOS, la ROM LSI Option / MegaRaid et les journaux. Cependant, ces options ne sont pas toujours disponibles. Dans ce cas, vous pouvez utiliser l'interface de ligne de commande.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Commandes CLI

Afficher le nom du produit

Note: Certaines des commandes répertoriées dans ce document dépendent de si vous avez un contrôleur LSI MegaRaid car elles ne sont pas toutes prises en charge par les contrôleurs LSI 1064/1068e.

Entrez la commande show pci-adapter afin d'afficher le nom du produit. Cet exemple montre un adaptateur LSI 1064e.

ucs-c2xx-m1 /chassis #show pci-adapter

Slot Vendor ID  Device ID  SubVendor ID  SubDevice ID  Product Name

---- ---------  ---------  ------------  ------------  ------------------------

M    0x1000     0x0056     0x152d        0x896d        Cisco LSI 1064E Mezzan...

Afficher l'état du disque dur

Entrez la commande show hdd afin d'afficher l'état des disques durs.

ucs-c2xx-m1 /chassis #show hdd

Name                    Status

--------------------    --------------------

HDD_01_STATUS           present

HDD_02_STATUS           absent

HDD_03_STATUS           absent

HDD_04_STATUS           absent

Afficher l'état du lecteur virtuel et physique

Entrez la commande show virtual-drive afin d'afficher l'état des lecteurs virtuels. Cette commande est utile car elle ne nécessite pas l'arrêt du serveur et l'entrée dans le BIOS pour afficher les informations.

ucs-c210-m2/chassis #scope storageadapter SLOT-5

ucs-c210-m2/chassis/storageadapter #show virtual-drive

Virtual Drive   Status              Name                   Size       RAID Level

--------------  ------------------  ---------------------- ---------  ----------

0               Optimal                                    139236 MB  RAID 1

1               Degraded                                   974652 MB  RAID 5

Entrez la commande show Physical-drive afin d'afficher l'état des lecteurs physiques.

ucs-c210-m2 /chassis/storageadapter #show physical-drive

Predictive

Slot                                              Failure    Drive    Coerced

Number Controller Status Manufacturer Model       Count      Firmware Size      Type

------ ---------- ------ ------------ ----------- ---------- -------- --------- ----

0      SLOT-5

1      SLOT-5     online SEAGATE      ST9146852SS 0          0005     139236 MB HDD

2      SLOT-5     online SEAGATE      ST9146852SS 0          0005     139236 MB HDD

3      SLOT-5     online SEAGATE      ST9146852SS 0          0005     139236 MB HDD

4      SLOT-5     online SEAGATE      ST9146852SS 0          0005     139236 MB HDD

5      SLOT-5     online SEAGATE      ST9146852SS 0          0005     139236 MB HDD

6      SLOT-5     online SEAGATE      ST9146852SS 0          0005     139236 MB HDD

7      SLOT-5     online SEAGATE      ST9146852SS 0          0005     139236 MB HDD

9      SLOT-5     online SEAGATE      ST9146852SS 0          0005     139236 MB HDD

10     SLOT-5     online SEAGATE      ST9146852SS 0          0005     139236 MB HDD

Afficher le nombre d'erreurs correctables et non correctes

Entrez la commande show error-counters afin d'afficher le nombre d'erreurs correctables et incorrectes.

ucs-c210-m2 /chassis/storageadapter #show error-counters

PCI Slot SLOT-5:

Memory Correctable Errors: 0

Memory Uncorrectable Errors: 0

Afficher la configuration du contrôleur RAID

Entrez la commande show hw-config afin d'afficher la configuration du contrôleur RAID.

ucs-c210-m2 /chassis/storageadapter #show hw-config

PCI Slot SLOT-5:

SAS Address 0: 500e004aaaaaaa3f

SAS Address 1: 0000000000000000

SAS Address 2: 0000000000000000

SAS Address 3: 0000000000000000

SAS Address 4: 0000000000000000

SAS Address 5: 0000000000000000

SAS Address 6: 0000000000000000

SAS Address 7: 0000000000000000

BBU Present: true

NVRAM Present: true

Serial Debugger Present: true

Memory Present: true

Flash Present: true

Memory Size: 512 MB

Cache Memory Size: 394 MB

Number of Backend Ports: 8

Afficher le nombre de disques durs

Entrez la commande show Physical-drive-count afin d'afficher le nombre de disques durs.

ucs-c210-m2 /chassis/storageadapter #show physical-drive-count

PCI Slot SLOT-5:

Physical Drive Count: 9

Critical Physical Drive Count: 0

Failed Physical Drive Count: 0

Fichier d'assistance technique

Si vous n'avez pas accès à l'interface de ligne de commande, vous pouvez consulter le fichier d'assistance technique (/tmp/tech_support) afin d'obtenir des informations sur l'état des disques durs. Voici un extrait du fichier d'assistance technique qui montre les disques durs des capteurs IPMI (Intelligent Platform Management Interface) :

Querying All IPMI Sensors:

Sensor Name | Reading | Unit      | Status  | LNR | LC  | LNC | UNC | UC | UNR

HDD0_INFO   | 0x0     | discrete  | 0x2181  | na  | na  | na  | na  | na | na

HDD1_INFO   | 0x0     | discrete  | 0x2181  | na  | na  | na  | na  | na | na

HDD2_INFO   | 0x0     | discrete  | 0x2181  | na  | na  | na  | na  | na | na

HDD3_INFO   | 0x0     | discrete  | 0x2181  | na  | na  | na  | na  | na | na

HDD4_INFO   | 0x0     | discrete  | 0x2181  | na  | na  | na  | na  | na | na

HDD5_INFO   | 0x0     | discrete  | 0x2181  | na  | na  | na  | na  | na | na

HDD6_INFO   | na      | discrete  | na      | na  | na  | na  | na  | na | na

HDD7_INFO   | na      | discrete  | na      | na  | na  | na  | na  | na | na

Voici un extrait du fichier d'assistance technique qui présente une ventilation de l'état du disque dur :

Bit[15:10] - Unused

Bit[9:8]   - Fault

Bit[7:4]   â LED Color

Bit[3:0]   â LED State

Fault:

0x100 â On Line

0x200 - Degraded

LED Color:

0x10 â GREEN

0x20 â AMBER

0x40 â BLUE

0x80 â RED

LED State:

0x01 â OFF

0x02 â ON

0x04 â FAST BLINK

0x08 â SLOW BLINK

Voici un extrait du fichier d'assistance technique qui indique l'état du disque dur (avec un code d'état de 0x2181) :

0x2181

Fault:

0x100 --- HDD is On Line

LED Color:

0x80 --- RED

LED State:

0x01 --- OFF

Unité de sauvegarde de la batterie

Vous pouvez utiliser une unité de sauvegarde de batterie (BBU) avec certains déploiements de serveurs. La BBU est une unité de sauvegarde intelligente de batterie qui protège les données de cache d'écriture de disque sur le contrôleur RAID pendant une durée maximale de 72 heures en cas de perte d'alimentation.

Cet exemple montre comment utiliser MegaCli afin de vérifier l'état de la BBU :

bash$ sudo /opt/MegaRAID/MegaCli/MegaCli64 -AdpBbuCmd -a0 -NoLog

Password:

. . .

Battery Replacement required            : Yes

. . .

Relative State of Charge: 99 %

Absolute State of charge: 76 %

. . .

Date of Manufacture: 11/08, 2008

Design Capacity: 700 mAh

Design Voltage: 3700 mV

Specification Info: 33

Serial Number: 243

Pack Stat Configuration: 0x6cb0

Manufacture Name: LSI113000G

Device Name: 2970700

Device Chemistry: LION

Battery FRU: N/A

Cet exemple montre comment utiliser l'interface de ligne de commande afin de vérifier l'état de la BBU :

ucs-c200-m2 /chassis/storageadapter #show bbu detail

Controller SLOT-7:

Battery Type: iBBU

Battery Present: true

Voltage: 4.023 V

Current: 0.000 A

Charge: 100%

Charging State: fully charged

Temperature: 34 degrees C

Voltage Low: false

Temperature High: false

Learn Cycle Requested: false

Learn Cycle Active: false

Learn Cycle Failed: false

Learn Cycle Timeout: false

I2C Errors Detected: false

Battery Replacement Required: true

Remaining Capacity Low: true

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems