Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés dans la démonstration

Configurer

Préparation de la mise à niveau :

Pour Windows :

Extraction des pilotes

Mise à jour des pilotes

Vérifier

Références et liens utiles :

Introduction

Ce document décrit le processus de mise à niveau des pilotes HBA à partir des adaptateurs Qlogic sur les serveurs Windows.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- UCS série C

- Système d'exploitation Windows Server

- Adaptateurs HBA Qlogic

Composants utilisés dans la démonstration

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- UCSC-C240-M6S

- Version du micrologiciel : 4.3(5.250030)

- Windows Server 2022

- Adaptateur HBA Qlogic - Adaptateur Cisco QLE2692 double port 16 Gb FC vers PCIe Gen3 x8 - UCSC-PCIE-QD16GF

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Configurer

Cette procédure décrit comment mettre à niveau les pilotes HBA Qlogic sur des serveurs UCS série C exécutant le système d'exploitation Windows Server.

Préparation de la mise à niveau :

- Validez les pilotes conformes à partir de la liste de compatibilité matérielle Cisco UCS pour la combinaison matérielle/logicielle/microprogramme spécifique.

- Vérifiez les détails actuels du pilote des adaptateurs HBA Qlogic.

Pour Windows :

- Ouvrez le Gestionnaire de périphériques.

Développez les contrôleurs de stockage et sélectionnez l'adaptateur de canal de fabric Qlogic.

- Téléchargez les pilotes à partir de Cisco Software Central.

- Téléchargez le pilote ISO sur le serveur Windows.

- Mappez le fichier ISO : Dans cet exemple, vMedia mappé sur vKVM a été utilisé pour copier le contenu vers le système d'exploitation. Si le système d'exploitation dispose d'un accès Internet, vous pouvez télécharger directement le pilote ISO. D'autres options pour transférer le fichier en tant que NFS, TFTP, SCP, etc., peuvent être utilisées.

- Localisez le dossier de stockage :

- Choisissez le dossier approprié avec l'adaptateur Qlogic prévu.  Pour cet exemple, le QLE2692.

- Copiez le dossier approprié, dans cet exemple le dossier Qlogic_Windows, vers un emplacement connu.

- Décompressez le fichier. Deux dossiers sont disponibles ; l'un contient la documentation appropriée et l'autre contient les fichiers nécessaires à la mise à niveau.

- Exécutez l'Assistant de configuration et continuez.

L'exécutable "QConvergence Console CLI" devient alors disponible pour exécuter différentes tâches dans la carte Qlogic.

Extraction des pilotes

À l'aide de Windows CMD, accédez à l'emplacement de l'application setup.exe pour plus de facilité.

- Exécutez cette commande et extrayez les pilotes vers un emplacement spécifique.

Start /wait Setup.exe /a $msipath$ EXTRACTDRIVERS=1 TARGETDIR="

"

Après extraction, un dossier nommé "production" est créé contenant les pilotes.

Mise à jour des pilotes

Une fois les fichiers de pilotes extraits, passez à la mise à niveau.

Ouvrez le Gestionnaire de périphériques, développez Contrôleurs de stockage, sélectionnez la carte de canal de fabric Qlogic et cliquez sur Mettre à jour le pilote.

- Sélectionnez « Rechercher des pilotes sur mon ordinateur ».

- Choisissez la deuxième option "Me laisser choisir dans une liste..."

- Cliquez sur "Disque fourni..."

- Accédez à l'emplacement des pilotes et sélectionnez le nouveau pilote :

- Cliquez sur Next et terminez l'installation.

- Redémarrez le serveur pour que les modifications prennent effet.

Vérifier

Il existe deux méthodes pour valider les pilotes installés :

1. Gestionnaire de périphériques :

Ouvrez Device Manager, développez Storage Controllers et sélectionnez Qlogic Fabric Channel Adapter.

2. CLI Qlogic :

Les options 1 et 3 fournissent une vue d'ensemble de l'état de l'interface, du micrologiciel actuel et de la version/des mises à jour du pilote.

Le processus de mise à niveau est terminé.

Références et liens utiles :

- https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/servers-unified-computing/ucs-manager/116349-technote-product-00.html