Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Configuration

Étape 1. Activer Sol

Étape 2. Mapper l'ISO des diagnostics en tant que volume vMedia mappé CIMC.

Étape 3. Configurez l'ordre de démarrage et faites de Cisco CIMC-Mapped vDVD un périphérique de démarrage.

Vérification

Introduction

Ce document décrit comment exécuter l'outil de diagnostic de Cisco Unified Computing System (UCS) en mode ligne de commande sans utiliser la machine virtuelle de noyau (KVM).

Il utilise la fonction SOL (Serial Over Lan) pour se connecter à l'outil de diagnostic.

Contribué par Ravi Kumar et Saurabh Kalra, ingénieur du TAC Cisco.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Outil de diagnostic compatible : L'image de l'outil de diagnostic peut être téléchargée à partir du site Web de téléchargement de logiciels Cisco pour le modèle de serveur spécifique.

- Secure Shell (SSH) doit être activé sur le contrôleur de gestion intégré Cisco (CIMC) et autorisé sur le réseau.

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- UCS C240-M4

- Microprogramme du serveur : 4,0(2f)

- Outil de diagnostic UCS série C version 6.0(2a)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Configuration

Étape 1. Activer Sol

L'interface Série sur LAN (SoL) est un mécanisme qui permet de rediriger l'entrée et la sortie du port série d'un système géré via une session SSH sur IP.

1. Connectez-vous à CIMC et accédez à Compute > Remote Management > Serial over LAN.

2. Activez Serial over LAN.

IUG:

CLI :

Server# scope sol

Server /sol # set enabled yes

Server /sol *# set baud-rate 115200

Server /sol *# commit

Étape 2. Mapper l'ISO des diagnostics en tant que volume vMedia mappé CIMC.

1. Accédez à Compute > Remote Management > Virtual Media.

2. Sous Cisco-IMC mappé vMedia, ajoutez un nouveau mappage.

3. Dans la fenêtre contextuelle Ajouter un nouveau mappage, renseignez les détails de pour créer le mappage.

Remarque : le type de montage HTTP est utilisé, il existe d'autres options comme SMB et NFS.

IUG:

Vérifiez que l'état du mappage indique OK et que l'état du mappage est Mappé. Cela signifie que CIMC a mappé l'ISO et peut démarrer le serveur à l'aide de cette ISO.

Étape 3. Configurez l'ordre de démarrage et faites de Cisco CIMC-Mapped vDVD un périphérique de démarrage.

1. Accédez à Calculer > Bios > Configurer l'ordre de démarrage

2. Faites défiler la page vers le bas, cliquez sur Configurer l'ordre de démarrage.

3. Une fenêtre contextuelle s'affiche à l'écran, accédez à l'onglet Avancé.

4. Sous Ajouter un périphérique de démarrage, sélectionnez Ajouter un média virtuel.

5. Une autre fenêtre s'affiche pour renseigner les informations relatives à Add virtual Media.

6. Entrez le nom souhaité et dans le menu déroulant Sous-type, sélectionnez CIMC MAPPED DVD.

7. Conservez la commande sur 1 st Priority et enregistrez les modifications.

Interface utilisateur graphique CIMC :

Autre possibilité : si vous ne voulez pas modifier l'ordre de démarrage, configurez l'ordre de démarrage unique sur DVD mappé CIMC. Cela permet au diag-ISO de démarrer lors du prochain redémarrage, quel que soit l'ordre de démarrage configuré.

Maintenant, SoL est activé, Diagnostics ISO est mappé comme CIMC Mapped DVD et l'ordre de démarrage est configuré, prêt à lancer la session SSH sur l'IP CIMC et ne connecte pas l'hôte pour rediriger le résultat sur SSH.

1. Mettez le serveur hors tension puis sous tension pour démarrer l'outil de test de diagnostic ; Puisque l'outil de diagnostic est monté sur le vDVD mappé CIMC et configuré comme premier périphérique de démarrage (ou périphérique de démarrage unique), le test de diagnostic doit démarrer automatiquement

2. SSH vers CIMC IP.

3. Exécutez connect host pour vous connecter à la console série du serveur via SSH (SOL).

4. Attendez que la sortie soit redirigée vers la SOL (session SSH). Veuillez noter qu'il se peut qu'aucune activité ne s'affiche sur l'écran SSH pendant que le serveur effectue un post bios et que l'outil de diagnostic démarre en arrière-plan. Une fois que l'outil de diagnostic a démarré, il présente l'écran Contrat de licence utilisateur final (CLUF) et c'est à ce moment que le résultat commence à apparaître sur la SOL (session SSH). Le démarrage de l'outil de diagnostic a pris entre 3 et 5 minutes dans le TP.

5. Une fois que le CLUF (appuyez sur un ou appuyez sur Entrée lorsque Accepter est mis en surbrillance) est accepté, il obtient la ligne de commande diag#. Les commandes disponibles sont affichées dans cette image.

Note: Assurez-vous que le port SSH utilisé dans la configuration SOL est autorisé dans le réseau.

Vérification

Diagnostics du serveur rack UCS v6.0.2a

Cliquez avec le bouton gauche et le bouton droit de la souris sur la barre de défilement pour faire défiler la liste vers le bas et vers le haut, respectivement

Appuyez sur ? à tout moment pour afficher la liste des commandes/sous-commandes disponibles

diag#?

Cimc                         cimc tests

clear                          clear commands

comprehensive       comprehensive test suite

cpu                            cpu tests

gui                             enter GUI mode

memory                    memory tests

pci                              pci tests

quick                         quick test suite

reboot                       reboot the server

saveusb                   save logs to USB drive

server                       server information

show                        show information

smbios                    show smbios information

diag# show

analysis                show test analysis

cpu                         show /proc/cpuinfo

ecc                         show ecc info

ipmi                       show ipmi sensor info

log                         show test log

memory                show /proc/memory

performance       show processor perf ctr monitor info

sel                         show sel log

spd                       show dimm spd info

status                   show test status

temperature        show system temperature info

version                 blade diagnostics software version

Afin de vérifier la version de l'outil DIag :

diag# show version

6.0.2a