Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Problème

Solution 1

Solution 2

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit un problème qui se produit afin d'accéder à la console des modèles de serveur Cisco C800 M4 v2, v3 et v4. Le Cisco C880 M4 est équipé de huit processeurs Intel® Xeon® de la gamme E7-88xx avec une mémoire maximale pouvant atteindre 8 To. Le serveur rack fait partie de la gamme matérielle Cisco SAP HANA. Il fournit des solutions possibles pour s'assurer que la redirection vidéo de la console à partir de l'interface utilisateur (interface utilisateur) du tableau de gestion continue de fonctionner lorsque vous appliquez Java à la dernière version.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco recommande que vous connaissiez la version Java qui s'exécute sur le PC client, est sur la version 1.8 mise à jour 131 ou ultérieure.

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Serveur Cisco C880 M4 (toutes les technologies de processeur (IvyBridge - v2, Haswell - v3, Broadwell - v4)

- Mise à jour Java version 8 131 et ultérieures

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Problème

La fonction de redirection vidéo de C880 (Type - 1, 2, 3) ne peut pas être démarrée avec un PC client que Java version 8 met à jour 131 ou ultérieure.

La cause de la méthode d'authentification du fichier JAR signé MD5 a été modifiée avec la mise à jour Java 8 131. La fonction de redirection vidéo des serveurs Cisco C880 M4 utilisant la signature MD5, la cause première de ce problème est la modification Java introduite avec cette version spécifique.

Solution 1

Une mise à jour du micrologiciel est disponible pour corriger la dépendance de signature MD5. Appliquez la dernière mise à jour du micrologiciel disponible pour obtenir une résolution permanente. Les notes de version de Cisco C880 M4 spécifient la version du micrologiciel requise en fonction du modèle de serveur v2, v3 ou v4.

Solution 2

Si vous utilisez la redirection vidéo de l'interface utilisateur Web de la carte d'administration Cisco C880 M4, ne mettez pas à jour cette version Java ouSi la mise à jour Java 8 131 ou une version plus récente est déjà installée, procédez comme suit :

Modifier le fichier de sécurité associé à Java sur le PC client (il n'est pas nécessaire de redémarrer le PC client après la modification du fichier) :

PC Windows (*)

C:\Program Files\Java\jre1.8.0_131\lib\security\java.security

Client Linux (*)

/usr/java/jre1.8.0_131/lib/security/java.security

(*) Cet exemple concerne le chemin d'installation par défaut et la mise à jour 131 est utilisée.

Modifiez la ligne 573 comme indiqué ci-dessous et supprimez MD5.

Avant :

jdk.jar.disabledAlgorithms=MD2, MD5, RSA keySize < 1024

Après :

jdk.jar.disabledAlgorithms=MD2, RSA keySize < 1024

Informations connexes

- ID de débogage Cisco CSCve49104

- Note de version 131 de la mise à jour Java 8 : http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/8u131-relnotes-3565278.html

- Support et documentation techniques - Cisco Systems