Contenu

Question

Environnement

Question

Comment surveiller l'utilisation du processeur proxy sur mon appareil WSA à l'aide du protocole SNMP ?

Environnement

Tout déploiement de Cisco Web Security Appliance (WSA) exécutant 7.5.x ou version ultérieure.

À partir d'AsyncOS pour Web 7.5.0, nous avons des variables OID MIB SNMP qui fournissent l'utilisation globale du CPU du système et l'utilisation du CPU du proxy. L'utilisation du CPU du proxy peut être obtenue directement à l'aide de la variable OID cacheCpuUsage. Cet OID peut être interrogé directement et fournira le pourcentage de CPU utilisé par le composant Proxy.