Contenu

Question :

Question :

Ayez besoin d'une configuration de routeur de l'échantillon WCCP

Environnement :

- Appliance de sécurité Web de Cisco (WSA)

- WCCP

Est ci-dessous un exemple de fonctionnement de configuration de routeur Cisco utilisant le WCCP avec une appliance de sécurité Web de Cisco (WSA)

NOTE: Pour des informations supplémentaires sur le WCCP et la configuration, voyez s'il vous plaît l'article suivant de support de Cisco ici.

Ajoutez les commandes ci-dessous d'activer le protocole WCCP relatif au routeur de Cisco.

mot de passe quelque chose de la réorienter-liste 120 de Web-cache d'ip wccp

hôte 192.168.112.14 d'IP d'autorisation de la liste d'accès 120

- L'option de « réorienter-liste » spécifie une liste d'accès pour filtrer que le trafic doit être réorienté au périphérique de cache Web WCCP.

- La commande de « mot de passe » est facultative. Si ajouté, assurez-vous qu'il apparie le mot de passe configuré WCCP sur le WSA.

Cette configuration configurera le WCCP pour fonctionner avec l'ID de service de « Web-cache » et réorientera seulement 192.168.112.14, dû à l'implicite refusent à la fin de tout l'ACLs.

NOTE: Assurez-vous que l'adresse IP du routeur configurée sur WSA est l'adresse IP primaire (ID de routeur) du routeur de Cisco.

Les logs de proxy ou le WCCP ouvre une session le WSA afficheront à la transaction suivante toutes les 10 secondes :

INFORMATION : prox : : INFORMATION : wccp2_here_i_am envoyé au routeur 10.8.86.254 -- 1

INFORMATION : prox : : INFORMATION : Wccp2_i_see_you a reçu de 10.8.86.254 156 octets…

Est ci-dessous un résultat témoin du débogage et des commandes show sur le routeur de Cisco (les données spécifiques varieront basé sur la configuration) :

Router# debug ip wccp packets

WCCP-PKT: Received valid Here_I_Am packet from 192.168.25.4 w/rcvd_id 00003532

WCCP-PKT: Sending I_See_You packet to 192.168.25.4 w/ rcvd_id 00003534

Router# debug ip wccp events

WCCP-EVNT: Built I_See_You msg body w/1 usable web caches, change # 0000000A

WCCP-EVNT: Web Cache 192.168.25.3 added

WCCP-EVNT: Built I_See_You msg body w/2 usable web caches, change # 0000000B

Router# show ip wccp web-cache detail

WCCP Cache-Engine information:

IP Address: 10.1.1.2

Protocol Version: 2.0

State: Usable

Initial Hash Info: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Assigned Hash Info: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

Hash Allotment: 256 (100.00%)

Packets Redirected: 40807

Connect Time: 11:05:17

Router# show ip wccp web-cache view

WCCP Routers Informed of: 10.1.1.1

WCCP Cache Engines Visible: 10.1.1.2

WCCP Cache Engines NOT Visible: -none-