Contenu

Question :

Question :

1. Pourquoi la page d'avertissement categpry URL n'apparaît-elle pas immédiatement pour certains sites Web ?

2. Si l'avertissement de catégorie URL est activé tandis que les utilisateurs parcourent toujours, alors la page d'avertissement ne peut-elle être affichée sur le navigateur pendant jusqu'à 90 secondes ?

Environnement : Appliance de sécurité Web de Cisco (WSA), toutes les versions d'AsyncOS

Symptômes :

- Juste après l'activation « avertissez » l'action de stratégie, certains navigateurs et les sites Web n'affichera pas la page d'avertissement pendant jusqu'à 90 secondes

- Si les stratégies d'avertissement sont activées tandis que les utilisateurs parcourent actuellement, la page d'avertissement ne peut être affichée sur le navigateur pendant jusqu'à 90 secondes.

Exemple :

Un utilisateur parcourt à un site Web, comme cnn.com, quand la catégorie de « nouvelles » est placée « avertissent » dans des stratégies d'accès. Si l'utilisateur continue à parcourir sans fermer le navigateur, le site Web - cnn.com - n'affichera pas la page « de avertissement » pour environ 90 secondes après que la modification a été commise.

Le problème se produit typiquement quand les données/informations de site Web sont cachées par le navigateur. Quand le contenu « est caché » par le navigateur, le navigateur serveur les données directement du cache et aucune demande ne serait faite par l'intermédiaire du proxy WSA, de ce fait entraînant la page « de avertissement » ne pas être affichée.

Dans ce cas, si l'user/s clique sur en fonction le navigateur régénérez le bouton, la page d'avertissement sera affiché correctement. Supplémentaire si le cache du navigateur est effacé et la page re-est demandée, il affichera également la page d'avertissement.

Note: Ce comportement ne se produit pas pour tous les sites Web et navigateurs. La plupart des sites Web afficheront que la page d'avertissement juste après que le WSA est configuré « avertissez ».