Table des matières

Introduction

Taille du cache proxy sur le WSA

Introduction

Ce document décrit la taille du cache proxy pour l'appareil de sécurité Web Cisco (WSA).

Taille du cache proxy sur le WSA

La taille du cache proxy varie en fonction du modèle. Reportez-vous à ce tableau pour connaître les tailles de cache :

Maquette

Cache proxy

S000v

50 Go

S100v

50 Go

S190

50 Go

S195

50 Go

S300v

200 Go

S380

300 Go

S390

300 Go

S395

300 Go

S600v

400 Go

S680

400 Go

S690

400 Go

S695

400 Go

Afin de vérifier la taille du cache directement sur l'appliance, entrez la commande ipcheck dans la CLI. Recherchez la valeur de Proxy Cache dans le résultat :

mysma.local> ipcheck

Ipcheck Rev 1

Date Thu Mar 3 16:02:16 2016

Model S100V

Platform vmware (VMware Virtual Platform)

WSA Version Version: 8.5.2-027

Build Date 2015-05-14

Install Date 2016-02-26 20:07:12

Burn-in Date Unknown

Serial No. 42392ECA8383919CB1CE-660101ABXXXX

BIOS Version 6.00

RAID Version NA

RAID Status Unknown

RAID Type NA

RAID Chunk Unknown

BMC Version NA

Disk 0 250GB VMware Virtual disk 1.0 at mpt0 bus 0 scbus2 target 0 lun 0

Disk Total 250GB

Root 2GB 27%

Nextroot 2GB 1%

Var 400MB 2%

Log 184GB 11%

DB 2GB 0%

Swap 8GB

Proxy Cache 50GB

RAM Total 6144M

NIC Management 00:50:56:b9:49:15

NIC P1 00:50:56:b9:59:50

NIC P2 00:50:56:b9:0f:d1

NIC T1 00:50:56:b9:b9:8c

NIC T2 00:50:56:b9:b5:95

PS1 Unknown

PS2 Unknown

Key 107day, CIWUC

Key 107day, File Analysis

Key 107day, File Reputation

Key 107day, HTTPS

Key 107day, L4 Traffic Monitor

Key 107day, MUS

Key 107day, McAfee

Key 107day, Sophos

Key 107day, Web Reputation Filters

Key 107day, Webroot

Key 108day, Web Proxy & DVS Engine