Contenu

Question

Question

Quels sont les paramètres transmis dans l'URL de redirection de notification de l'utilisateur final ?

Dans l'URL de redirection de notification de l'utilisateur final, les paramètres suivants sont définis :

Heure (Date et heure)

ID (ID de transaction)

Client_IP (adresse IP du client)

Utilisateur (nom d'utilisateur si disponible)

Site (nom d'hôte de la destination)

URI (URL_Path)

Code_État (Code d'état HTTP)

Balise_Décision (Balise de décision de liste de contrôle d'accès)

URL_Cat (catégorie d'URL)

WBRS (score WBRS)

DVS_Verdict (score de verdict DVS)

DVS_ThreatName (DVS Threat Name)

Voici un exemple de l'URL de redirection de notification de l'utilisateur final :

http://www.example.com/eun.policy.html?Time=21/Jun/2007:23:22:25%20%2B0000&ID=0000000004&Client_IP=172.17.0.8&User=-&Site=www.linkedin.com&URI=index.html&Status_Code=403&Decision_Tag=BLOCK_WEBCAT-DefaultGroup&URL_Cat=Job&WBRS=-&DVS_Verdict=-&DVS_ThreatName=-