Contenu

Question :

Question :

Comment vont-ils le whitelist I manuellement une page Web sur l'appliance de sécurité Web de Cisco (exécutant 5.2.0 et ci-dessus) de sorte que la lecture WBRS, de Webroot ou de McAfee soit sautée ?

Symptômes :

L'utilisateur essaye d'accéder à un site légitime, mais est dû à un score du bas WBRS (infection par un virus du web server, du Spam étant envoyés par l'IP etc. de web server) ou dû bloqué à une des engines d'anti-malware déclenchant à cette page.

Si l'utilisateur est dû bloqué à un bas WBRS l'utilisateur voit un message de bloc MALWARE_GENERAL. L'exposition d'accesslogs un WBRS au-dessous du seuil de blocage (le par défaut est -6.0).

Pour une solution permanente, contactez s'il vous plaît Cisco TAC de sorte que la page puisse être passée en revue afin d'ajuster le WBRS ou signaler des faux positifs aux constructeurs d'antivirus et d'anti-malware.

Vous pouvez également contacter Cisco TAC pour recueillir plus d'informations sur pourquoi le site est bloqué de sorte que le contact ou l'administrateur technique du site Web puisse être annoncé et puisse prendre les mesures nécessaires.

Veillez à fournir les codes de blocage et les lignes appropriés d'accesslog en contactant Cisco TAC

Pour sauter WBRS :

1. Créez une catégorie URL de coutume contenant tous les sites que vous ne voulez pas être bloqué (GUI - > gestionnaire de sécurité Web - > des catégories faites sur commande URL).

2. Créez une nouvelle identité et ajoutez la nouvelle catégorie URL de coutume en tant que membre. (GUI - > gestionnaire de sécurité Web - > identités)

Selon votre installation vous devrez choisir entre la « authentification priée » avec les configurations s'accordantes d'adhésion de groupe/utilisateur ou « aucune authentification ».

3. Créez une nouvelle stratégie d'accès au Web (GUI - > gestionnaire de sécurité Web - > les stratégies d'accès au Web),

Associez la nouvelle identité avec la stratégie d'accès dans la définition de membre de stratégie.

4. Cliquez sur en fonction le lien dans la colonne « de filtrage » de réputation et d'Anti-malware de Web de votre stratégie de création récente d'accès au Web (elle devrait lire « la stratégie globale » jusqu'ici).

5. Choisi « définissez les paramètres personnalisés de réputation et d'Anti-malware de Web

6. Placez WBRS balayant a désactivé et/ou ajuste d'autres paramètres de lecture de malware au besoin.

7. Soumettez et commettez vos modifications.

Remarque: Si vous placez l'action « autorisez » dans la catégorie URL, ceci aurait en sautant la lecture d'Anti-malware/virus.

Pour sauter la lecture WBRS et d'anti-malware :

Remarque: Désactiver la lecture d'anti-malware (Webroot et/ou McAfee) pourrait être un risque de sécurité potentielle. Ceci devrait seulement être fait pour les sites qui peuvent sont de confiance de ne pas contenir le malware.

1. Créez une catégorie URL de coutume contenant tous les sites que vous ne voulez pas être bloqué (GUI - > gestionnaire de sécurité Web - > des catégories faites sur commande URL).

2. Créez une nouvelle identité et ajoutez la nouvelle catégorie URL de coutume en tant que membre. (GUI - > gestionnaire de sécurité Web - > identités)

3. Créez une nouvelle stratégie d'accès au Web (GUI - > gestionnaire de sécurité Web - > les stratégies d'accès au Web),

Associez la nouvelle identité avec la stratégie d'accès dans la définition de membre de stratégie.

4. Dans la nouvelle stratégie d'accès au Web, où vous comme WBRS et Anti-malware seriez évité complètement, cliquer sur en fonction le lien dans la colonne « de catégories URL ».

5. Pour la catégorie URL de coutume que vous avez précédemment créée, sélectionnez « permettent » l'action.

6. Soumettez et commettez vos modifications.