Table des matières

Introduction

Combien de temps faut-il pour que les modules d'itinérance SWG nouvellement enregistrés s'affichent dans la sélection des stratégies ?

Introduction

Ce document décrit le temps nécessaire pour que les modules d'itinérance Secure Web Gateway (SWG) nouvellement enregistrés apparaissent dans la sélection des stratégies.

Combien de temps faut-il pour que les modules d'itinérance SWG nouvellement enregistrés s'affichent dans la sélection des stratégies ?

Dans des conditions normales, deux heures maximum peuvent s'écouler avant qu'un module d'itinérance SWG récemment ajouté n'apparaisse dans le tableau de bord et ne devienne disponible pour l'ajout de politiques.

Dans certains cas, l'enregistrement peut prendre plus de temps, mais cela ne représente pas un comportement typique. Si des périphériques sont absents du tableau de bord au bout de deux heures, contactez l'assistance Cisco Umbrella pour obtenir une assistance supplémentaire.