Table des matières

Introduction

Aperçu

Impacts des protocoles non pris en charge

Introduction

Ce document décrit les protocoles IP que le pare-feu fourni dans le cloud Umbrella (CDFW) peut prendre en charge et l'impact des protocoles non pris en charge.

Aperçu

Le pare-feu fourni dans le cloud (CDFW) prend uniquement en charge le trafic TCP, UDP et ICMP envoyé vers et depuis Internet. CDFW supprime silencieusement tous les autres protocoles de la suite de protocoles IP sans consigner ces suppressions dans le tableau de bord Umbrella.

Impacts des protocoles non pris en charge

- Les applications qui utilisent un protocole de couche 4 autre que TCP, UDP ou ICMP peuvent échouer lors de l'envoi de trafic via CDFW.

- Les numéros de protocole des protocoles IP Protocol Suite pris en charge sont les suivants :

- ICMP: 1

- TCP: 6

- UDP : 17

- Vous pouvez vérifier le numéro de protocole IP en inspectant le champ Protocol dans l'en-tête de couche 3 (IPv4 ou IPv6) à l'aide de Wireshark.

- Par exemple, un protocole portant le numéro 46 n'est pas pris en charge par CDFW :