Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Problème

Solution

Introduction

Ce document décrit comment résoudre le formatage interrompu d'une page de bloc personnalisée dans Cisco Umbrella.

Conditions préalables

Exigences

Aucune exigence spécifique n'est associée à ce document.

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur Cisco Umbrella.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Problème

Vous remarquerez que le balisage de votre page de bloc personnalisée est rompu, ce qui entraîne l'affichage de la mise en forme sous forme de balises HTML en texte clair.

Capture d'écran_2021-03-05_at_1.21.37_PM.png

Solution

Le bogue qui a introduit ce problème a été corrigé. Cependant, la page de blocage peut toujours afficher l'erreur jusqu'à ce qu'elle soit modifiée par l'administrateur.

Pour résoudre ce problème :

1. Supprimez les balises HTML de votre page de blocage personnalisée.

2. Retapez votre message personnalisé avec la marque appropriée et sélectionnez Enregistrer.

Capture d'écran_2021-03-18_at_11.58.27_AM.png

3. Une fois enregistrée, la page de blocage personnalisée s'affiche alors correctement sans les balises HTML :

Capture d'écran_2021-03-18_at_11.58.34_AM.png