Table des matières

Introduction

Blocage des catégories de domaines non classés ou non classés

Solution

Introduction

Ce document décrit si vous pouvez bloquer des catégories de domaines non classées ou non classées dans Umbrella.

Blocage des catégories de domaines non classés ou non classés

Le blocage des catégories non classées ou non classées pour les domaines n'est pas possible dans Umbrella. Le blocage de cette catégorie peut entraîner une mauvaise expérience de navigation sur Internet pour les utilisateurs. Les domaines desservent plusieurs protocoles au-delà de HTTP. Dans la mesure où Umbrella catégorise les domaines au niveau de la couche DNS, les domaines sans contenu HTTP ne peuvent pas être classés. Cela inclut les domaines utilisés pour des protocoles tels que FTP ou SSH.

Si une catégorie « Non classé/Non classé » existait dans Umbrella, son blocage peut bloquer tous les domaines utilisés pour les protocoles non-HTTP.

Solution

Vous pouvez également utiliser la catégorie de sécurité Cisco Umbrella « Nouveaux domaines » pour obtenir une fonctionnalité similaire au blocage des domaines non classés/non classés. Pour en savoir plus sur le blocage dans la base de connaissances Umbrella, reportez-vous à la section « Nouveaux domaines visibles ».