Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Problème

Solution

Introduction

Ce document décrit comment résoudre le problème « 404: Page not found" dans la page Cisco Umbrella Warn.

Conditions préalables

Exigences

Aucune exigence spécifique n'est associée à ce document.

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur Cisco Umbrella.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Problème

La page d'avertissement de parapluie renvoie un "404 : Page introuvable" erreur.

Solution

Vérifiez si vous avez ajouté les plages IP Umbrella de cet article à la liste des domaines externes : Liste IP et domaines de la passerelle Web sécurisée à autoriser dans le pare-feu client. S'ils ont été ajoutés, supprimez-les de la liste des domaines externes et réessayez la page d'avertissement. Si le problème persiste, veuillez contacter l'assistance Umbrella.