Table des matières

Introduction

Comprendre les adresses IP d'Umbrella et de Webex Meeting

Introduction

Ce document décrit comment Umbrella classe les adresses IP de téléconférence Webex en téléconférences en ligne.

Comprendre les adresses IP d'Umbrella et de Webex Meeting

Cisco Webex Meeting est une application de conférence Web qui utilise des domaines dynamiques et des adresses IP (plages CIDR) non classés qui changent sans préavis. Auparavant, la passerelle Web sécurisée (SWG) d'Umbrella bloquait ces domaines et adresses IP si les clients utilisaient des stratégies Web qui bloquaient les domaines et adresses IP non classés.

Pour garantir que SWG n'interrompt pas les services de Webex Meeting en bloquant ces domaines et adresses IP non classés, Umbrella Policy Engine classe ces domaines et adresses IP liés à Webex en tant que réunions en ligne sur une base continue.

Cela signifie que les clients n'ont plus besoin de gérer ou de gérer manuellement les domaines ou les adresses IP de Webex Meetings dans les listes de destination ou les listes de décodage sélectif.

En savoir plus sur les domaines utilisés par Webex Meetings.

En savoir plus sur les adresses IP utilisées par Webex Meetings.