Table des matières

Introduction

Pourquoi ai-je reçu un message de suppression en attente dans mon tableau de bord Cisco Umbrella ?

Introduction

Ce document décrit pourquoi le message Supprimer en attente apparaît dans le tableau de bord Cisco Umbrella.

Pourquoi ai-je reçu un message de suppression en attente dans mon tableau de bord Cisco Umbrella ?

Cisco Umbrella a amélioré la façon dont les utilisateurs peuvent effectuer des opérations en bloc pour la page Ordinateurs itinérants sur le tableau de bord.

Par le passé, les utilisateurs ayant déployé des milliers d'ordinateurs en itinérance avaient des difficultés avec des délais d'attente ou des opérations incomplètes pour des tâches telles que la suppression ou l'ajout de balises. Umbrella a ajouté une certaine stabilité et redondance pour garantir l'intégrité des données.

Cependant, afin de vous assurer que les modifications n'ont pas lieu pendant que ces opérations plus importantes sont effectuées en arrière-plan, vous pouvez recevoir un message indiquant que la page Ordinateurs itinérants du tableau de bord est en lecture seule et que la suppression est en attente.

Ceci est normal pendant que l'opération se termine. Le reste du tableau de bord est disponible pendant cette opération afin que vous puissiez vérifier l'activité de sécurité générée par vos utilisateurs.