Table des matières

Introduction

Aperçu

Introduction

Ce document décrit les modifications apportées aux centres de données Umbrella Edge en Afrique du Sud.

Aperçu

À compter du 2 décembre 2021, ces modifications de données de périphérie Umbrella sont en vigueur :

- Le Cap, en Afrique du Sud, est un tout nouvel emplacement pour Umbrella. Les clients peuvent désormais s'y connecter pour bénéficier de services SIG complets, notamment DNS, Secure Web Gateway et Cloud Delivered Firewall.

- Johannesburg, Afrique du Sud est maintenant activé pour les services SIG complets, y compris le pare-feu fourni dans le cloud (il était auparavant DNS, et passerelle Web sécurisée uniquement).

Une nouvelle région a été créée pour les connexions de tunnel IPsec : AF-1. Le Cap et Johannesburg sont les deux membres de cette région. Les connexions à l'un de ces data centers sont automatiquement redirigées vers l'autre en cas de maintenance ou de panne.

Les deux centres de données sont situés dans des installations de colocation Teraco neutres vis-à-vis des opérateurs, avec appairage dans NAPAfrica Internet Exchange.

Les mises à niveau vers ces data centers périphériques étendent notre réseau mondial en pleine croissance. Grâce à notre architecture cloud globale innovante et au routage anycast, la plupart des clients de ces régions se connectent automatiquement aux data centers mis à niveau.

En outre, tout en nous efforçant de maintenir un temps de disponibilité élevé pour tous nos data centers, notre solution de routage augmenté achemine automatiquement et en toute transparence le trafic vers le data center le plus proche si, pour une raison quelconque, un data center n'est pas disponible, même pour les tunnels IPsec.