Table des matières

Introduction

Informations générales

Explication

Introduction

Ce document décrit pourquoi l'adresse IP interne d'une requête DNS n'est pas disponible dans les rapports de tableau de bord Umbrella lors de l'utilisation de DNS dans le tunnel.

Informations générales

L'adresse IP interne d'une requête DNS n'est pas renseignée dans les rapports du tableau de bord Umbrella lorsque les utilisateurs utilisent DNS dans le tunnel.

Explication

En raison de la manière dont les requêtes DNS sont transmises à Umbrella, les adresses IP internes ne sont pas consignées dans les rapports simplement en déployant DNS dans le tunnel. Les utilisateurs souhaitant appliquer des identités de « réseau interne » ont toujours besoin de l'appliance virtuelle ou du client itinérant / client AnyConnect.