Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Problème

Solution

Motif

Additional Information

Introduction

Ce document décrit comment résoudre l'erreur « PersistLocalConfig failure » dans les journaux du connecteur Cisco Active Directory dans Cisco Umbrella.

Conditions préalables

Exigences

Aucune exigence spécifique n'est associée à ce document.

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur Cisco Umbrella.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Problème

Lorsque vous affichez les journaux du connecteur Cisco Active Directory à partir du tableau de bord Cisco Umbrella, le message d'erreur suivant s'affiche :

PersistLocalConfig failure: Access to the path 'C:\Program Files\OpenDNS\OpenDNS Connector\Config.dat' is denied.

Solution

N'exécutez pas le fichier Setup.msi à partir du fichier ZIP.

Motif

Ce message signifie que les fichiers config.dat et Config-init.dat ont été créés en tant que fichiers en lecture seule. Cela se produit généralement lorsque le fichier Setup.msi est exécuté à partir du fichier ZIP plutôt qu'à partir de celui-ci.

Additional Information

Envoyer les journaux du connecteur Active Directory à la prise en charge Umbrella