Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Aperçu

Guides de configuration Google

Introduction

Ce document décrit comment utiliser Secure Web Gateway (SWG) et Google File Stream.

Conditions préalables

Exigences

Aucune exigence spécifique n'est associée à ce document.

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur Cisco Secure Web Gateway (SWG).

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Aperçu

Google File Stream offre un accès sécurisé à Google Drive. Par défaut, ce logiciel ne fonctionne avec aucun proxy qui effectue le déchiffrement SSL comme mesure de sécurité contre l'interception. Afin d'utiliser Google File Stream avec SWG lorsque le décodage SSL est activé, ces étapes doivent être effectuées.

Guides de configuration Google

Afin de modifier Google File Stream pour qu'il fonctionne avec les services proxy de Cisco Umbrella, des modifications du registre sont nécessaires. Veuillez consulter cet article de Google pour plus d'informations : Paramètres du pare-feu et du proxy Drive and Sites. La modification explicite requise est de modifier le fichier racine pem de Google et d'ajouter votre CA Umbrella (CA racine ou CA utilisateur) au fichier.

Vous pouvez ensuite pointer votre clé de registre vers ce nouveau fichier en suivant les étapes de cet article de Google : Advanced Drive for desktop configuration.

Une fois terminé, un redémarrage est nécessaire pour appliquer les modifications.