Table des matières

Introduction

Aperçu

Explication

Introduction

Ce document décrit quels sites Cisco Umbrella sont toujours autorisés via le tunnel de pare-feu fourni dans le cloud.

Aperçu

L'objectif de cet article est de fournir une liste de domaines et d'adresses IP qui sont toujours autorisés dans le tunnel et qui remplacent toutes les règles de pare-feu définies par l'utilisateur dans la section Politique de pare-feu du tableau de bord Umbrella

Explication

Lorsque vous configurez les règles de pare-feu dans la section Politique de pare-feu du tableau de bord Umbrella, gardez à l'esprit que ces sites sont toujours autorisés à passer par le pare-feu fourni dans le cloud :

- dashboard.umbrella.com

- login.umbrella.com

- docs.umbrella.com

- support.umbrella.com

- status.umbrella.com

- umbrella.com

- umbrella.cisco.com

- dashboard2.opendns.com

- api.opendns.com

- login.opendns.com

- opendns.com

- Adresses IP Cisco Umbrella Anycast : 208.67.222.222, 208.67.220.220, 208.67.222.220 et 208.67.220.222

- Famille OpenDNSIPs de protection : 208.67.222.123 et 208.67.220.123