Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Aperçu

Étapes pour activer IKEv2

Introduction

Ce document décrit le protocole que Meraki utilise pour les tunnels IPsec.

Conditions préalables

Exigences

Aucune exigence spécifique n'est associée à ce document.

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur Cisco Umbrella.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Aperçu

Umbrella utilise le protocole IPsec pour le trafic de tunnellisation. IPsec a plusieurs composants, et l'un des composants clés est IKE qui gère la négociation avec les homologues, l'authentification et les échanges de certificats. Il gère également la session à l'aide du mécanisme keep alive. Umbrella prend uniquement en charge IKEv2, qui est plus rapide et plus sécurisé que IKEv1. Meraki prend en charge IKEv1 et IKEv2 pour les tunnels IPsec.

Étapes pour activer IKEv2

Pour établir un tunnel IPsec entre Meraki et Umbrella, reportez-vous à l'article suivant de la base de connaissances Meraki : Tunnel IPSec MX et Umbrella SIG

Si vous avez besoin d'aide pour configurer le tunnel dans le tableau de bord Meraki, contactez le support technique de Meraki.