Table des matières

Introduction

Aperçu

Pourquoi ai-je besoin de faire ça ?

Quelles étapes dois-je suivre pour chacun des composants Active Directory ?

Appareils virtuels

Contrôleurs de domaine

Connecteur AD

Comment puis-je savoir que cela fonctionne ?

Introduction

Ce document décrit comment migrer votre organisation vers un nouveau domaine.

Aperçu

Que votre entreprise ait récemment fusionné, étendu ou simplement changé de nom, vous devez parfois modifier votre nom de domaine. Si vous utilisez l'intégration AD d'Umbrella, il est important de vous assurer que vous mettez à jour votre déploiement avec votre nouveau domaine afin d'éviter une application de stratégie incorrecte, une identification d'utilisateur AD ou des erreurs dans vos composants AD.

Pourquoi ai-je besoin de faire ça ?

Comme l'intégration AD d'Umbrella n'est prise en charge que pour un seul domaine, il n'est pas possible de chevaucher les domaines. Afin de minimiser l'impact sur vos utilisateurs finaux, nous vous recommandons de migrer les domaines de vos composants Umbrella au moment même où vous passez à votre nouveau domaine.

Remarque : Si vous ajoutez un second domaine à votre environnement de façon permanente, et que vous souhaitez avoir les deux domaines, et les utilisateurs AD attachés, intégrés à Umbrella, vous devez utiliser notre console MultiOrg. Contactez votre responsable de compte ou le support technique pour plus d'informations.

Quelles étapes dois-je suivre pour chacun des composants Active Directory ?

Appareils virtuels

- Comme les VA sont des redirecteurs DNS, ils ne sont en aucun cas liés à votre domaine et n'ont pas besoin d'être redéployés. Cela dit, il peut être plus facile de redéployer les VA si vous déployez également de nouveaux résolveurs DNS locaux.

Contrôleurs de domaine

- Ils doivent être supprimés du tableau de bord et revenir à leur état d'origine. Pour plus d'informations sur la procédure à suivre, cliquez ici :

- Instructions de retrait pour Umbrella

- Après les avoir supprimés du tableau de bord, vous devez récupérer une nouvelle copie du script de configuration Windows de votre tableau de bord et enregistrer les contrôleurs de domaine une fois que votre nouveau domaine est opérationnel.

Connecteur AD

- Il doit également être désinstallé et redéployé. Des instructions complètes sur le retrait sont disponibles sur ce lien.

- Une fois le connecteur Active Directory entièrement désinstallé et supprimé du tableau de bord, récupérez un nouveau fichier d'installation et réinstallez le connecteur Active Directory. Pour obtenir un guide complet sur le déploiement du connecteur Active Directory, ainsi que les conditions requises, reportez-vous à la section suivante :

- Préparer votre environnement AD

Une fois toutes ces étapes terminées, Umbrella Support doit supprimer votre ancienne arborescence AD. Merci de créer un ticket avec umbrella-support@cisco.com pour que cela soit fait. Afin de minimiser le délai entre votre redéploiement avec votre nouveau domaine et la synchronisation de votre nouvelle arborescence AD avec le tableau de bord, veuillez contacter le support avant de commencer.

Si vous utilisez la prise en charge des identités pour le client d'itinérance ou le module de sécurité d'itinérance AnyConnect, vous devez quand même redéployer le connecteur AD et les contrôleurs de domaine. Une fois l'arborescence Active Directory supprimée, les clients itinérants et le module de sécurité d'itinérance AnyConnect reviennent sur les stratégies spécifiques à l'ordinateur itinérant et signalent leur nom d'hôte (ou son nom d'affichage s'il est différent dans le tableau de bord).

Comment puis-je savoir que cela fonctionne ?

1. Tous les composants Active Directory de votre tableau de bord sont verts ;

2. Vous voyez les identités d'utilisateur AD dans votre recherche d'activité ;

3. Les utilisateurs AD obtiennent les stratégies correctes

Comme cela nécessite la réinstallation du connecteur AD et la suppression de l'ancienne arborescence AD, la synchronisation de tous vos utilisateurs et groupes AD avec le tableau de bord peut prendre environ 4 heures. Si, après 4 heures, aucun utilisateur AD n'est présent dans votre tableau de bord, vérifiez s'il y a des erreurs avec l'un des composants et contactez le support (umbrella-support@cisco.com) avec vos journaux d'audit du connecteur AD .