Table des matières

Introduction

Présentation des mises à jour automatiques

Processus de mise à jour automatique

Introduction

Ce document décrit le fonctionnement des mises à jour automatiques pour le client d'itinérance Umbrella et décrit les options de gestion de la planification des mises à jour.

Présentation des mises à jour automatiques

Le client d'itinérance Umbrella se met automatiquement à jour vers la dernière version disponible en téléchargeant les nouvelles versions d'Umbrella dès qu'elles sont disponibles.

- Umbrella n'utilise pas de cycles de dégagement fixes ; des mises à jour sont publiées selon les besoins pour les nouvelles fonctionnalités, les corrections de bogues et les changements de comportement.

- Vous pouvez vous abonner au forum de notification des versions pour recevoir des mises à jour par e-mail concernant les nouvelles versions.

- Vous ne pouvez pas empêcher votre organisation de recevoir les dernières mises à jour d'Umbrella Roaming Client.

- Pour contrôler la gestion et la planification des mises à jour, effectuez une mise à niveau vers le client sécurisé, qui offre ces fonctionnalités.

Processus de mise à jour automatique

1. Le client d'itinérance Umbrella vérifie l'API Umbrella via HTTPS pour les mises à jour toutes les 1 à 2 heures.

2. Si une version plus récente est disponible, le client la télécharge dans un dossier temporaire :

- Fenêtres:

C:\ProgramData\OpenDNS\ERC\Upgrades

- macOS :

/Library/Application Support/OpenDNS Roaming Client

3. Après avoir détecté une nouvelle version, le client sélectionne une durée aléatoire comprise entre 5 et 20 minutes pour commencer l'installation. Ce délai aléatoire, appelé « gigue », empêche un grand nombre de clients de télécharger des mises à jour simultanément, réduisant ainsi le risque de saturation du réseau pour l'infrastructure Umbrella et les réseaux des clients disposant d'une bande passante limitée.