Table des matières

Introduction

Aperçu

Solution

Introduction

Ce document décrit comment activer la création de rapports pour les politiques de pare-feu fournies dans le cloud sur les tunnels réseau.

Aperçu

Par défaut, la création de rapports pour le pare-feu fourni dans le cloud Umbrella n'est pas activée. Vous devez activer manuellement la fonction sur chaque tunnel réseau pour recevoir des rapports sur les politiques de pare-feu fournies dans le cloud.

Solution

Pour activer le reporting sur le tableau de bord :

1. Accédez à Policies > Firewall.

2. Sélectionnez le tunnel réseau pour activer la création de rapports.

3. Cliquez sur les trois points à droite du tunnel sélectionné.

4. Basculez le commutateur de journalisation pour activer la création de rapports.

360055369031

5. Activez le commutateur pour la journalisation.

360055232232