Table des matières

Introduction

Informations générales

Désactiver la passerelle Web sécurisée

Introduction

Ce document décrit comment empêcher l'installation du module AnyConnect Secure Web Gateway (SWG).

Informations générales

Cisco a annoncé la fin de vie de Cisco AnyConnect en 2023. Cisco a annoncé la fin de vie d'Umbrella Roaming Client le 2 avril 2024, et la dernière date d'assistance est le 2 avril 2025. De nombreux clients Cisco Umbrella bénéficient déjà de la migration vers Cisco Secure Client et nous vous encourageons à commencer la migration dès que possible pour bénéficier d'une meilleure expérience d'itinérance. Pour en savoir plus, lisez cet article de la Base de connaissances : Comment puis-je installer Cisco Secure Client avec le module Umbrella ?

Le module SWG (Secure Web Gateway module) est installé avec le module de sécurité d'itinérance (vous ne pouvez pas séparer les modules) dans AnyConnect version 4.8 MR1+. Le module SWG est activé lors de l'installation si votre licence Cisco Umbrella inclut l'accès à Secure Internet Gateway (SIG).

Désactiver la passerelle Web sécurisée

Les clients qui ne souhaitent pas que le module SWG soit activé (action par défaut) peuvent désactiver la fonctionnalité sur leur tableau de bord CiscoUmbrella sous Déploiements > Ordinateurs itinérants > Paramètres du client :

26452882497812