Table des matières

Introduction

Aperçu

Réinitialiser la valeur du sel

Avant d'activer l'option Reset

Après activation de l'option Reset

Introduction

Ce document décrit comment réinitialiser la valeur Salt pour la sécurité pour le client Chromebook.

Aperçu

Cet article explique les étapes que vous pouvez utiliser pour réinitialiser la valeur Salt pour la configuration de la sécurité pour Chromebook Client.

Au moment de la rédaction de cet article, vous ne pouvez pas réinitialiser la valeur Salt configurée via le tableau de bord Umbrella. La valeur Salt est nécessaire pour la protection de la couche DNS (Domain Name System) dans Security for Chromebook Client, car elle utilise DNS sur HTTPS (DoH) pour envoyer des requêtes DNS aux résolveurs Umbrella, comme décrit dans les directives de déploiement.

Si vous devez réinitialiser la valeur Salt en raison d'une erreur de configuration ou d'un autre problème, vous devez créer un ticket d'assistance.

Réinitialiser la valeur du sel

Déclenchez un ticket d'assistance pour demander la réinitialisation de la valeur Salt. Un ingénieur-conseil technique (TCE) de l'équipe d'assistance peut activer l'option de réinitialisation pour votre organisation afin que vous puissiez mettre à jour la valeur Salt vous-même.

Une fois que le TCE active l'option de réinitialisation, configurez la valeur Salt :

1. Connectez-vous à votre tableau de bord Umbrella.

2. Accédez à Administration > Chromebook Configuration.

3. Recherchez le champ Valeur sel.

4. Cliquez sur l'option Configurer en regard de la valeur Sel.

5. Saisissez votre nouvelle valeur Salt et enregistrez vos modifications.

Une fois ces étapes effectuées, votre configuration Chromebook Client utilise la nouvelle valeur Salt.

Vous pouvez comparer la section de configuration Chromebook avant et après que le TCE active l'option de réinitialisation pour la valeur Salt dans le tableau de bord Umbrella.

Avant d'activer l'option Reset

Après activation de l'option Reset