Table des matières

Introduction

Informations générales

Symptômes

Solution de contournement

Introduction

Ce document décrit comment éviter une page d'avertissement causée par l'URL de redirection Umbrella.

Informations générales

Une fonctionnalité Google Chrome pour protéger les utilisateurs de typo-squatting domaines et URLs ressemblant à des sites populaires peut déclencher une page d'avertissement en raison de Umbrella redirection URLs.

Symptômes

Lorsque la fonctionnalité se déclenche, les utilisateurs voient une page d'avertissement suggérant uniquement le domaine parent. L'URL demandée dans votre navigateur peut ressembler à : www.google.com.x.12345fe0155a04000000051af7976e.98765.id.opendns.com:443 lorsqu'il tente de rediriger les utilisateurs vers nos serveurs.

360065425452

Solution de contournement

- La sélection de l'option ignorer met en cache la réponse pour ce domaine/cette URL à l'avenir.

- Les utilisateurs peuvent également désactiver cette fonctionnalité pour empêcher que cela ne se reproduise à l'avenir en accédant à chrome://flags/#use-lookalikes-for-navigation-suggestions et en sélectionnant disabled.

360069757991

Si vous rencontrez toujours des problèmes après avoir désactivé la fonctionnalité, contactez le support Cisco Umbrella pour obtenir de l'aide. Nous travaillons à empêcher cette fausse détection à l'avenir.