Table des matières

Introduction

Informations générales

Modifications du pare-feu

Introduction

Ce document décrit les modifications importantes du pare-feu qui s'appliquent au client d'itinérance Umbrella.

Informations générales

Mise à jour: Tous les clients d'itinérance Umbrella ont été transférés vers la nouvelle destination de synchronisation sync.hydra.opendns.com via une redirection HTTP à partir du point d'extrémité api.opendns.com. Au cours de la nouvelle année, les clients passent directement à la synchronisation avec sync.hydra.opendns.com ; toutefois, comme tous les clients sont déjà synchronisés avec cet hôte, aucun impact n’est attendu.

Dans le cadre d'une mise à niveau des fonctionnalités de synchronisation sous-jacentes pour les clients en itinérance, un nouveau domaine pour le client en itinérance Umbrella synchronisant avec Umbrella a été créé. Cette modification permet d'accélérer les réponses de synchronisation et d'actualiser les états des clients itinérants dans le tableau de bord. Une action est requise pour garantir que ce domaine est autorisé dans votre pare-feu.

Modifications du pare-feu

Le changement est le suivant : autoriser TCP 443 à sync.hydra.opendns.com (bidirectionnellement)

sync.hydra.opendns.com peut résoudre plusieurs adresses IP, toutes comprises dans la plage IP 146.112.63.0/24. Nous vous recommandons d'ajouter cette plage complète car les adresses IP de sync.hydra.opendns.com sont Anycast et peuvent être modifiées. Actuellement, les 4 adresses IP auxquelles ce domaine répond sont les suivantes : 146.112.63.3 à 146.112.63.9 et 146.112.63.11 à 146.112.63.13

Si cette modification n'est pas effectuée, le client itinérant ne peut pas se synchroniser et risque de perdre la liste des domaines internes qu'il obtient du tableau de bord.

Si vous utilisez un proxy HTTP qui est configuré au niveau de l'utilisateur (normalement à l'aide de l'objet de stratégie de groupe), vous devez vous assurer que l'utilisateur « SYSTEM » est également configuré pour utiliser le proxy. Toutes ces règles sont requises dans votre pare-feu pour que le client d'itinérance puisse se synchroniser avec l'API :

Port

Protocol

Destination

80

TCP

ocsp.digicert.com et crl4.digicert.com

443

TCP

67.215.92.201, 67.215.92.210, sync.hydra.opendns.com, ocsp.digicert.com et crl4.digicert.com