Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Aperçu

Activation et désactivation de MFA

Introduction

Ce document décrit l'activation de MFA pour les administrateurs MSSP et UPC et STC.

Conditions préalables

Exigences

Aucune exigence spécifique n'est associée à ce document.

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur Cisco Umbrella.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Aperçu

Les connexions à la console Cisco Umbrella pour les administrateurs MSSP (Managed Security Service Provider) et/ou UPC (Umbrella Partner Console) et/ou STC (Secure Trials Console) nécessitent l'utilisation de l'authentification unique Cisco OneID. Cette option est préconfigurée lors de la création de la console Umbrella.

Activation et désactivation de MFA

Pour activer l'authentification multifacteur (MFA), également appelée authentification à 2 facteurs, vous devez activer les paramètres sur le portail Cisco OneID.

1. Connectez-vous à votre compte CCOID athttps://rpfa.cloudapps.cisco.com/rpfa/profile/profile_management.do

2. Accédez à l'onglet Sécurité.

3. Activez le basculement AMF et suivez les instructions de configuration.

6169738007700

4. Une fois l'opération terminée, déconnectez-vous du tableau de bord Cisco Umbrella et essayez de vous reconnecter pour vérifier que Cisco OneID vous demande un code MFA.

Pour désactiver la fonction, suivez les mêmes étapes, mais désactivez à nouveau le paramètre.

Pour plus d'informations sur le processus, consultez la documentation du compte Cisco.com.